Miniaplicació de la tauleta del Plasma
La miniaplicació de tauleta fa possible canviar els perfils disponibles sobre la marxa. A més podreu canviar el gir del plafó i canviar entre el mode absolut/relatiu del llapis/goma d'esborrar, independentment del perfil de configuració actual.
No cal afegir el plasmoide perquè funcioni aquest mòdul. El perfil predeterminat serà activat pel dimoni de la tauleta tan aviat com es detecti la tauleta, encara que no s'utilitzi el plasmoide. El plasmoide només és una ajuda visual per a canviar amb facilitat entre els perfils.