Tablett-Miniprogramm
Das Tablett-Miniprogramm ermöglicht das Wechseln der verfügbaren Profile im laufenden Betrieb. Weiterhin können Sie damit die Pad-Drehung ändern und zwischen absolutem und relativem Modus von Stift und Radierer unabhängig von den aktuellen Profil-Einstellungen wechseln.
Für das Funktionieren dieses Moduls ist das Plasmoid nicht erforderlich. Das Standardprofil wird durch den Tablett-Dienst aktiviert, sobald ein Tablett erkannt wird, sogar wenn das Plasmoid nicht läuft. Es ist nur ein visuelles Hilfsmittel, um einfacher zwischen Profilen zu wechseln.