Einrichtung von

Der Einrichtungsdialog

Verschiedenes
Verschiedenes
Verschiedenes
Einheiten 	Wählen Sie die Standardeinheit, die in Ihren Folien verwendet wird.
Radius der Ziehpunkte 	Wenn Sie ein Objekt mit dem Standardwerkzeug (Pfeil) auswählen, wird der Umriss mit gelben und roten Quadraten angezeigt. Der Radius dieser Ziehpunkte (zur Größenänderung, Drehung ) legt die Größe diese Elemente fest, je größer desto einfacher sind sie zu treffen.
Empfindlichkeit der Ziehpunkte 	Mit dieser Einstellung geben Sie an, wie der Abstand zum Ziehpunkt für die Aktivierung ist.
Versatz beim Einfügen 	Dieser Versatz kann nur geändert werden, wenn Am Cursor einfügen abgeschaltet ist. Wenn Sie mit ein Objekt mit den Kurzbefehlen C kopieren und mit V an einer Stelle einfügen, an der sich bereits ein Objekt befindet, wird das eingefügte Objekt um diesen Wert nach rechts unten versetzt eingefügt.
Am Cursor einfügen 	Deaktiviert den Versatz beim Einfügen und fügt ein Objekt immer an der Position des Mauszeigers ein.

Gitter
Gitter
Gitter

Gitter
Gitter anzeigen 	Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt ein Punktgitter an. Diese Punkte repräsentieren die Schnittpunkte eines Gitters aus wagerechten und senkrechten Linien. Sie dienen zur exakten Positionierung von Objekten auf der Folie.
An Gitter ausrichten 	Wenn diese Option markiert ist, werden verschobene oder neu erstellte Objekte mit ihrer linken oberen Ecke auf dem nächstliegenden Gitterpunkt einrasten.
Trotzdem können Sie Objekten auf der Folie beliebig anordnen. Diese Option hilft aber bei der genauen Ausrichtung von Objekten. Bei Bedarf kann diese Funktion schnell ein- oder ausgeschaltet werden.
Gitterfarbe: 	Stellen Sie hier die Gitterfarbe ein, als Standard ist Schwarz vorgegeben.

Abstände
Mit dem Symbol bleibt das Verhältnis der unten genannten Abweichungen erhalten, mit dem Symbol können Sie die beiden unten genannten Werte unabhängig voneinander einstellen.
Waagerecht: 	Einstellung des waagerechten Abstandes zwischen Linien des Gitters. Standard ist 0,5 cm.
Senkrecht: 	Einstellung des senkrechten Abstandes zwischen Linien des Gitters. Standard ist 0,5 cm.

Dokument
Dokument
Dokument

Dokument-Einstellungen
Intervall für automatisches Speichern: 	Stellen Sie hier die Zeit für die automatische Sicherung ein. Mit Keine automatische Sicherung schalten Sie die Sicherung aus. Sie können hier einen Zeitraum von 1 bis 60 Minuten eingeben.
Sicherungsdatei erstellen: 	Ist diese Einstellung aktiviert, wird eine Sicherungsdatei .<name>.odp.autosave.odp im Ordner der geöffneten Datei angelegt. Diese Sicherungsdatei können Sie bei Problemen mit dem Original verwenden. Die Sicherungsdatei wird jedesmal neu geschrieben, wenn Sie Ihr Dokument speichern oder wenn eine automatische Sicherung ausgeführt wird.

Autor
Autor
Dokument
Wählen Sie aus dem Auswahlfeld eine Autorprofil für Ihr Dokument.
Um neue Profile hinzuzufügen oder vorhandene zu löschen, benutzen Sie die Knöpfe rechts neben dem Auswahlfeld mit den Autorprofilen.