Manual de
es el gestor de archivos predeterminado de , diseñado con la ergonomía como principal objetivo.

Introducción
es el gestor de archivos por defecto de , y pretende mejorar la ergonomía de la interfaz de usuario. está centrado únicamente en gestionar archivos, mientras que , que era el gestor de archivos predeterminado en 3 y que aún se puede usar para ello, es un visor universal de muchos tipos de archivo.
Esta forma de diseño permite que los desarrolladores se concentrarse en optimizar la interfaz de usuario para la tarea concreta de gestionar archivos.
Informe de cualquier problema o petición de funcionalidades al autor de a través del diálogo de informe de fallos que se encuentra accesible desde el botón Control a la derecha de la barra de herramientas en el modo predeterminado sin barra de menús o desde el menú de la aplicación Ayuda Informar de fallo… si se muestra la barra de menús.