Miniaplicación Plasma para tabletas
La miniaplicación de la tableta hace posible cambiar entre los perfiles disponibles al vuelo. Más aún, puede cambiar la rotación del panel y cambiar entre el modo absoluto y relativo del punzón/borrador, independientemente de la configuración actual del perfil.
No es necesario añadir el plasmoide para que este módulo funcione. El perfil por defecto se activará mediante el demonio de la tableta tan pronto como lo detecte, incluso si el plasmoide no está en uso. El plasmoide es solo una ayuda visual para cambiar fácilmente entre perfiles.