Guiones en
admite muchos métodos que se pueden utilizar con .
Hay dos formas de utilizar la interfaz : la de , qdbusviewer y la línea de órdenes qdbus.
Ejemplos:
% qdbus mostrará todos los servicios disponibles.
% qdbus org.kde.konsole mostrará la interfaz para .
% qdbus org.kde.konsole /Windows/1 mostrará métodos para controlar la ventana 1.
% qdbus org.kde.konsole $KONSOLE_DBUS_WINDOW mostrará métodos para controlar la ventana actual.
% qdbus org.kde.konsole /Sessions/1 mostrará métodos para controlar la sesión 1.
% qdbus org.kde.konsole $KONSOLE_DBUS_SESSION mostrará métodos para controlar la sesión actual.
% qdbus $KONSOLE_DBUS_SERVICE $KONSOLE_DBUS_SESSION mostrará métodos para controlar la sesión actual de .
Si alguna de las órdenes anteriores muestra en la salida el mensaje: «El servicio 'org.kde.konsole' no existe», cambie org.kde.konsole a uno de los siguientes valores:
org.kde.konsole-`pidof -s konsole` (seleccionará el primer pid)
$KONSOLE_DBUS_SERVICE (esto se puede usar desde la actual)
seleccione una de la salida de «qdbus | grep konsole»
Para más información, consulte el tutorial de .