El cuadro de diálogo de configuración de
Al seleccionar Preferencias Configurar … se abre un cuadro de diálogo con varias páginas, que se activan con los iconos situados en la parte izquierda del cuadro de diálogo, y que permiten modificar muchos aspectos del funcionamiento de .

Interfaz
Configuración de la interfaz.
Movimiento del cursor tras pulsar Intro: 	Selecciona si la pulsación de la tecla moverá el cursor Abajo, Arriba, a la Derecha, a la Izquierda, Abajo, primera columna, o Ninguno. El movimiento quedará determinado por la opción elegida de esta lista desplegable.
Función mostrada en la barra de estado: 	La selección de esta lista desplegable se puede usar para elegir el cálculo realizado por la función Resumen de la barra de estado .
Unidad: 	Selecciona la unidad predeterminada que se utilizará en las hojas de cálculo.
Paso de sangría: 	Establece la longitud de la sangría que se utilizará en la celda cuando se seleccionen las acciones Aumentar sangría/Reducir sangría de la barra de herramientas. Estas acciones no están activadas de manera predeterminada en la barra de herramientas.
Capturar todas las teclas de navegación durante la edición 	Captura todas las teclas de navegación, las teclas de flechas, Re Pág/Av Pág, tabulador y tabulador inverso, durante la edición de una celda con el editor empotrado. El editor empotrado es el que aparece directamente en la celda. Si se capturan, estas teclas se utilizan para navegar en el editor. En caso contrario, se utilizan para navegar a través de las celdas.
La sección Colores le permite elegir el color de la rejilla de la hoja. Si no quiere que aparezca ninguna rejilla, desmarque la casilla Mostrar rejilla en el diálogo Formato Hoja Propiedades de la hoja.
Esta sección también le permite seleccionar el color de las líneas utilizadas para indicar los bordes de la página impresa cuando la casilla Bordes de la página del menú Ver está marcada.
Seleccione Personalizar en el color actual para mostrar el diálogo estándar de Seleccionar color.
Rejilla 	Haga clic aquí para cambiar el color de la rejilla, el color de los bordes de cada celda.
Bordes de la página: 	Cuando está marcada la opción de menú Ver Bordes de la página, se muestran los bordes de la página. Haga clic aquí para elegir un color para los bordes distinto al rojo predeterminado.

Abrir/Guardar
Configuración de la apertura/guardado.
Número de entradas de la lista de archivos recientes: 	Controla el número máximo de archivos que se muestran al seleccionar Archivo Abrir reciente.
Intervalo de guardado automático: 	Aquí puede seleccionar el tiempo que debe transcurrir entre dos guardados automáticos consecutivos, o desactivar esta característica completamente seleccionando Sin guardado automático (seleccionando el valor mínimo)
Crear un archivo de respaldo 	Marque esta casilla si quiere crear algunos archivos de respaldo. Está marcada de manera predeterminada.

Complementos
Configuración de los complementos.
Marque un complemento en la lista para activarlo. Puede ver el diálogo Acerca de pulsando en el botón de información situado en l aparte derecha del elemento de la lista.

Ortografía
Configuración del corrector ortográfico.
Esta página le permite configurar el comportamiento del corrector ortográfico de .
Para más información consulte la documentación del Corrector ortográfico

Autor
Configuración del autor.
Seleccione un perfil de autor para su documento.
Puede añadir un perfil nuevo o borrar el perfil actual utilizando los botones situados a la derecha de la lista despegable de perfiles.