Uso de Spectacle
Una vez que se inicia Spectacle, verá una ventana como la siguiente:
La ventana principal de Spectacle
Spectacle obtiene inmediatamente una imagen de todo su escritorio en cuanto se lanza, justo antes de que se muestre a sí mismo en la pantalla. Esto le permite crear rápidamente imágenes de capturas de todo el escritorio.
La captura obtenida por Spectacle se muestra en la ventana de vista previa, que está situada en la parte izquierda de la ventana de la aplicación Spectacle.
Puede guardar la imagen en cualquier lugar de su elección pulsando el botón Guardar como… o S. Esto abre el diálogo estándar para guardar, donde puede elegir un archivo, la carpeta de destino y el formato en el que se guardará la captura de pantalla. Puede cambiar el nombre del archivo a cualquier cosa que desee, incluso el nombre de una captura guardada anteriormente.
Para guardar una captura de pantalla en el lugar por omisión, pulse la parte de la flecha del botón Guardar como… y pulse el botón Guardar (S). El nuevo modo de guardar capturas se recordará para la próxima vez. El lugar donde guardar y el nombre de archivo por omisión se pueden configurar, como se describirá más adelante.
Para guardar de forma inmediata la imagen y salir de Spectacle, marque la casilla Salir tras guardar o copiar manualmente, pulse luego la parte de la flecha del botón Guardar como… y pulse la opción Guardar (S). Esto hará que se guarde la imagen como archivo PNG en la carpeta Imágenes y se saldrá de la aplicación inmediatamente. Como antes, este modo nuevo de guardar se usará la próxima vez.

Haciendo una captura de pantalla
Tras abrir Spectacle, se realizará inmediatamente una captura de toda la pantalla por conveniencia, a menos que se haya indicado otra cosa en las opciones generales, y se mostrará una vista previa de ella en la ventana principal. Puede guardar esta captura usando los botones de la parte inferior de la ventana o realizar una nueva usando los controles que hay a la derecha de la vista previa.
Para descartar la captura de pantalla actual y realizar otra, pulse el botón Realizar nueva captura de pantalla (N).
Tras realizar una captura de pantalla, Spectacle le mostrará un panel informativo con un enlace al archivo que contiene la captura de pantalla y le ofrece la posibilidad de Abrir la carpeta que lo contiene.
Puede configurar ciertas opciones en la parte derecha de la ventana de la aplicación antes de realizar una captura. Estas opciones le permiten seleccionar el área de la pantalla que se debe capturar, establecer una demora antes de capturar la imagen y configurar si el cursor del ratón y las decoraciones de la ventana se deben capturar junto a la imagen.

Modo de captura
Las preferencias del modo de captura le permiten definir el área de la pantalla que se debe capturar y si debe existir una demora entre la pulsación del botón Realizar nueva captura de pantalla (N) y la captura de la pantalla. También puede activar la casilla >Al pulsar, que desactiva la función de demora y realiza la captura en cuanto haga clic en cualquier parte de la pantalla tras pulsar el botón Realizar nueva captura de pantalla (N).
La lista desplegable Área le permite definir el área de la pantalla que se debe capturar. Puede elegir cualquiera de las cinco opciones que se describen más adelante.
La opción Pantalla completa (todos los monitores) realiza una captura de todo el escritorio, comprendiendo todas las salidas (todos los monitores, proyectores, etc.).
La opción Pantalla actual realiza una captura de pantalla de la salida que contenga el puntero del ratón.
La opción Región rectangular le permite seleccionar una región rectangular del escritorio con el ratón. Esta región se puede extender a más de una salida.
Este modo lo realiza la captura de forma inmediata, sino que le permite dibujar un rectángulo en la pantalla, que puede mover o cambiar de tamaño según sus necesidades. Una vez que haya terminado de dibujar el rectángulo de selección, haga doble clic en cualquier parte de la pantalla o pulse la tecla del teclado para realizar la captura.
Puede usar las teclas de las flechas para mover y ajustar el rectángulo. Puede mover el rectángulo pulsando las teclas de las flechas. Si mantiene pulsada la tecla mientras pulsa las teclas de las flechas, moverá el rectángulo lentamente para poder ajustar la selección con precisión. Si mantiene pulsada la tecla mientras pulsa las teclas de las flechas, podrá ajustar el tamaño del rectángulo.
La opción Ventana actual realiza una captura de la ventana actualmente activa (la que contiene el foco). Es recomendable que use una demora en este modo para que le permita seleccionar y activar una determinada ventana antes de realizar la captura.
La opción Ventana bajo el cursor realiza una captura de la ventana que esté bajo el cursor del ratón. Si el cursor está encima de un menú emergente, Spectacle tratará de realizar una captura del menú y de la ventana a la que pertenece.
Aunque esto funciona bien casi siempre, en algunos casos puede fallar la obtención de información sobre la ventana que contiene el menú. Cuando ocurre esto, Spectacle recurre al modo antiguo de capturar la imagen automáticamente, realizando solo una captura del menú emergente. También puede forzar este modo antiguo de realizar capturas marcando la casilla Capturar solo la ventana emergente actual, en Opciones.
El selector numérico Demora le permite fijar la demora entre la pulsación del botón Realizar nueva captura de pantalla (N) y la toma de la captura de pantalla. Puede fijar esta demora en incrementos de 1 segundo usando los botones del control numérico o el teclado.
Al realizar una captura de pantalla con demora, Spectacle muestra en el título de la ventana el tiempo que falta antes de realizar la captura y también hace que sea visible en el correspondiente elemento del gestor de tareas. El botón de Spectacle en el gestor de tareas también muestra una barra de avance para que pueda hacerse una idea de cuándo se realizará la captura de pantalla.
Mientras espera a que se obtenga la captura de pantalla con demora, puede restaurar la ventana de Spectacle, donde el botón Realizar una nueva captura de pantalla se habrá convertido en un botón Cancelar. Aquí también se mostrará la barra de avance, ofreciéndole la oportunidad de detener la cuenta atrás.
Si marca la casilla Al pulsar se ignora la demora. Cuando está marcada esta casilla, al pulsar el botón Realizar nueva captura de pantalla (N) se oculta la ventana de Spectacle y el cursor del ratón cambia a una cruceta. La captura de pantalla se realiza al pulsar el botón izquierdo del ratón, o se interrumpe si se pulsa cualquier otro botón del ratón. Tenga en cuenta que no puede interactuar con el escritorio usando el ratón mientras el cursor sea una cruceta, aunque puede usar el teclado.

Opciones
Las opciones le permiten seleccionar si se debe incluir el cursor del ratón en la captura de pantalla y si también se deben capturar las decoraciones de las ventanas de forma conjunta en la imagen de la ventana de la aplicación. En el modo Ventana bajo el cursor, también le permite seleccionar si Spectacle debe capturar solo la imagen del menú emergente actual bajo el cursor, o si también se debe incluir la ventana que lo contiene. Finalmente, Salir tras guardar o copiar saldrá de Spectacle tras cualquier operación de guardar o copiar.
Si marca la casilla Incluir el puntero del ratón, se incluye una imagen del puntero del ratón en la captura de pantalla.
La opción Incluir barra de título y bordes de la ventana solo está activa cuando se ha seleccionado uno de los modos Ventana activa o Ventana bajo el cursor en la lista desplegable Área. Si marca esta opción, se incluirán los bordes de la ventana y su decoración en la captura de pantalla; por el contrario, si la desmarca, solo se realizará una captura del contenido de la ventana.
La opción Incluir sombra de la ventana solo está activa cuando se ha seleccionado uno de los modos Ventana activa o Ventana bajo el cursor en la lista desplegable Área. Si marca esta opción, se incluirá la sombra de la en la captura de pantalla; por el contrario, si la desmarca, se realizará una captura de la ventana sin su sombra.
La opción Capturar solo la ventana emergente actual solo está activa cuando se selecciona el modo Ventana bajo el cursor en la lista desplegable Área. Si marca esta opción, solo se capturará el menú emergente situado bajo el cursor, sin la ventana que lo contiene.
La opción Salir tras guardar o copiar de forma manual saldrá de Spectacle tras cualquier operación de guardar o copiar. Tenga en cuenta que una captura de pantalla copiada solo permanecerá activa si está usando un gestor del portapapeles que acepte imágenes. Puede configurar Klipper de KDE para ello haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre su icono, seleccionando Configurar el portapapeles… y desmarcando Ignorar imágenes.