Actions du périphérique

Actions pour les nouveaux périphériques

Introduction
Ce module vous permet de définir les actions à associer aux périphériques nouvellement branchés.
Capture d'écran du gestionnaire des actions périphériques
Copie d'écran du gestionnaire des actions du périphérique
Liste toutes les actions possibles lorsqu'un périphérique est connecté. Remarquez que ces actions ne seront disponibles que sous certaines conditions.
Ajouter vous demandera de fournir un nom pour la nouvelle action avant de vous permettre de la configurer. Si vous n'indiquez pas tous les éléments requis dans cette boite de dialogue, votre action sera supprimée.
Modifier vous permettra de changer le nom, l'icône, la commande à exécuter et les conditions auxquelles l'action doit correspondre pour être affichées.
Abandonner / Suppression impossible / Supprimer. Ces actions réalisent différentes opérations en fonction de ce qui a été fourni avec votre système ou créé par vous-même. Seules les modifications aux actions système peuvent être abandonnées. S'il aucune modification n'a été apporté, ces actions ne peuvent pas être supprimées. Les actions créées par l'utilisateur sont définitivement supprimées, y compris leurs modifications.

Ajouter une action
Le bouton Ajouter affiche une boite de dialogue pour saisir le nouveau nom de l'action.
Copie d'écran de la boite de dialogue « Ajouter une action »
Copie d'écran de la boite de dialogue « Ajouter une action »
Le nom de l'action doit décrire clairement l'action. Après avoir saisi un nom et cliqué sur Ok, la boite de dialogue de modification s'affichera et vous permettra de définir les propriétés de l'action.

Modifier une action
Cette boite de dialogue vous permet de modifier la configuration de l'action sélectionnée.
Copie d'écran de la boite de dialogue « Modifier une action »
Copie d'écran de la boite de dialogue « Modifier une action »
Cela inclut l'icône, le nom de l'action, sa commande et les différents paramètres. Vous pouvez changer l'icône en cliquant dessus.
Les paramètres sont affichés sous forme d'arbre, la première entrée devant être « vrai » afin d'afficher l'action.

Modifier un paramètre
Type de paramètre 	 Contrôle ce qui peut y être contenu ou le type de test de correspondance à effectuer.
Correspondance de la propriété 	 Compare à l'aide de l'évaluateur la propriété spécifiée du périphérique (en utilisant Type de périphérique et Nom de la valeur) au texte fourni.
Conjonction du contenu 	 Toutes les sous-propriétés de cette option doivent être « vraies » afin qu'elle le soit aussi.
Disjonction du contenu 	 Si une des sous-propriétés de cette option est « vraie », elle le sera aussi.
Correspondance de l'interface du périphérique 	 Vérifie si le périphérique entre dans la même catégorie que celle sélectionnée.
Type de périphérique 	 Voici les différents types possibles de périphériques pris en charge par sur votre système. Ils sont utilisés pour les correspondances de propriétés et d'interface de périphérique.
Nom de la valeur 	 Une liste de tous les noms de propriétés possibles pour le type de périphérique sélectionné. Elle permet également de définir le mode de l'évaluateur de valeur (qui peut être soit Égal soit Contient) et propose de saisir le texte a employé lors de la comparaison.
Réinitialiser un paramètre 	 Réinitialise les modifications non-enregistrées apportées à ce paramètre.
Enregistrer les modifications des paramètres 	 Enregistre les modifications apportées au paramètre.