Montage automatique de périphérique
Cette boite de dialogue vous permet de configurer le montage automatique de média et de volumes.
En activant les fonctionnalités de montages automatiques dans ce module, aucune action de votre part ne sera nécessaire pour accéder aux périphériques récemment branchés, que ce soit à partir de l'applet de notification de nouveau périphérique ou par le panneau des emplacements du gestionnaire de fichiers.
En haut de cette boite de dialogue, vous trouverez les paramètres globaux dont les directives pourront être affinés pour chacun des périphériques de la liste Le périphérique est prioritaire. Il est recommandé aux utilisateurs uniques d'une machine de cocher toutes les cases situées au-dessus de la liste.
Autoriser le montage automatique des média amovibles 	Lorsque cette case est décochée, aucun montage automatique d'un type quelconque n'aura lieu, qu'il y est ou non une sélection dans Le périphérique est prioritaire.
Ne monter automatiquement que le média amovible ayant été monté manuellement auparavant 	Lorsque cette option est sélectionnée, ne montera automatiquement que les périphériques dont il se souvient. Un périphérique est mémorisé s'il a été monté auparavant. , la connexion à chaud d'un lecteur multimédia sur un port pour le charger est insuffisant pour qu'il soit mémoriser. Si vous n'accédez pas aux fichiers, ne montera pas automatiquement le lecteur la prochaine fois qu'il est détecté. Cependant, dès l'instant où vous accédez aux fichiers, se souviendra qu'il doit automatiquement mettre le contenu à la disposition de votre système.
Monter tous les média amovibles lors de la connexion 	Si un média de stockage amovible quelconque est raccordé à votre système lorsque vous vous connectez à votre environnement de bureau, mettra automatiquement le contenu à la disposition de votre système pour que d'autres programmes puissent le lire.
Monter automatiquement le média amovible lorsqu'il est attaché 	Quand cette option est sélectionnée, mettra automatiquement à la disposition de votre système le contenu de tout périphérique de stockage lorsqu'il est branché à chaud ou raccordé.
Montage automatique 	Cette liste contient les périphériques de stockage connus de . Si l'option Montage automatique lors de la connexion est sélectionnée, le périphérique sera automatiquement monté, même si l'option Monter tous les média amovibles lors de la connexion est non sélectionnée. Il en va de même pour Montage automatique lors du raccordement.
Si Autoriser le montage automatique des média amovibles est décochée, les priorités ne s'appliquent pas et aucun périphérique ne sera monté automatiquement.
Oublier un périphérique 	Un clic sur ce bouton demande d'oublier l'existence des périphériques sélectionnés. Cette fonction n'est utile que si l'option Ne monter automatiquement que le média amovible ayant été monté manuellement auparavant est sélectionnée. Une fois qu'un périphérique est oublié et que est paramétré pour ne monter automatiquement que les périphériques habituels, le périphérique ne sera pas monté automatiquement.