Applet Tablet per Plasma
L'applet tavoletta rende possibile la modifica al volo dei profili disponibili. Inoltre puoi modificare la rotazione della tavoletta e passare dalla modalità da assoluta a quella relativa, sia dello stilo che della gomma, indipendentemente dalle impostazioni attuali del profilo.
Non è necessario aggiungere il plasmoide per far funzionare questo modulo. Il profilo predefinito sarà attivato dal demone tablet non appena la tavoletta viene riconosciuta, anche se il plasmoide, che è solo un aiuto visuale per scambiare i profili, non viene utilizzato.