Manuale di
è l'accessorio di per il taglia/incolla dagli appunti.

Introduzione
è l'accessorio di per gli appunti. Memorizza la cronologia degli appunti, e permette di collegare i contenuti degli appunti ad azioni delle applicazioni. Segnala i problemi o le richieste di funzionalità usando il sistema di gestione dei bug di KDE.