Configurare

La finestra Configura - Stage

Varie
Varie
Varie
Unità 	Scegli l'unità predefinita che sarà utilizzata nelle diapositive.
Raggio delle maniglie 	Se selezioni una forma con lo strumento predefinito (freccia), vedrai i rettangoli rossi e gialli. Questi sono definiti maniglie (usate per ridimensionare, ruotare, ...). Il raggio della maniglia cambia la dimensione delle maniglie. Se le ingrandisci, sarà più semplice utilizzarle.
Sensibilità di cattura 	Questa opzione definisce come premere esattamente una maniglia per utilizzarla.
Scostamento di incollaggio 	Questa è attiva solo se Incolla al cursore è disabilitata. Se copi una forma con la scorciatoia C, la incolli con V e lo fai in un punto dove è già presente una forma, questo scostamento è utilizzato per incollare la nuova forma in basso/a destra.
Incolla al cursore 	Disabilita lo scostamento di incollaggio e inserisce una forma incollata alla posizione del puntatore del mouse.

Griglia
Griglia
Griglia

Griglia
Mostra la griglia 	Se abilitata, visualizzerà una griglia di punti che rappresentano le intersezioni di linee orizzontali e verticali immaginarie. Puoi usare questi punti per posizionare precisamente gli oggetti sulla diapositiva.
Aggancia alla griglia 	Se abilitato, quando sganci o sposti gli oggetti sulla diapositiva, l'angolo in alto a sinistra dell'oggetto si aggancerà o sposterà al punto della griglia più vicino.
Ciò riduce la tua libertà di posizionare gli oggetti sulla diapositiva, ma ti aiuta anche ad allinearli precisamente. È facilmente abilitato o disabilitato con questa voce del menu, permettendoti il meglio dei due mondi.
Colore della griglia: 	Qui puoi cambiare il colore della griglia, che come impostazione predefinita è nera.

Spaziatura
Puoi scegliere di mantenere le stesse proporzioni per le due impostazioni sotto premendo l'icona o separare le due impostazioni usando l'icona .
Orizzontale: 	Imposta lo spazio, in centimetri, tra due punti su una riga orizzontale sulla griglia. Il valore predefinito è 0,5 centimetri.
Verticale: 	Imposta lo spazio, in centimetri, tra due punti su una riga verticale sulla griglia. Il valore predefinito è 0,5 centimetri.

Documento
Documento
Documento

Impostazioni del documento
Intervallo di salvataggio automatico: 	Puoi usare questa impostazione per regolare quanto spesso salva un file temporaneo. Se imposti questo valore a Nessun salvataggio automatico, non effettuerà il salvataggio automatico. Puoi regolare il salvataggio automatico da 1 a 60 minuti.
Crea copia di sicurezza: 	Se marcata, creerà un .<nome>.opd.autosave.odp nella cartella dove è il tuo file. Questa copia di sicurezza può poi essere usata in caso di problemi. La copia di sicurezza viene aggiornata ogni volta che salvi il tuo documento o ogni volta che c'è un salvataggio automatico.

Author
Author
Documento
Scegli un profilo di author per il tuo documento.
Puoi aggiungere un nuovo profilo o eliminare il profilo attuale utilizzando i pulsanti alla destra dell'elenco a tendina dei profili.