Plasma-applet van tablet
U kunt via de tablet-applet tijdens het gebruik van het tablet van profiel wisselen. Ook kunt u onafhankelijk van de huidige profiel-instellingen de oriëntatie van het pad wisselen en tussen absolute en relatieve modus van de stylus/eraser schakelen.
Het is niet noodzakelijk de plasmoid toe te voegen om deze module te laten werken. De tabletdaemon zal na detectie van uw tablet het standaard profiel laden, zelfs zonder gebruik van de plasmoid. De plasmoid is alleen maar een visuele hulp om makkelijker tussen de profielen te wisselen.