instellen

Het dialoogvenster Stage instellen

Div.
Div
Div
Eenheden 	Kies de standaard eenheid die in uw dia's wordt gebruikt.
Hendelstraal 	Als u een vorm met het standaard hulpmiddel (pijl) selecteert, dan ziet u de gele en rode rechthoeken. Dit worden handels genoemd (gebruikt voor grootte wijzigen, draaien, ...). De handelstraal wijzigt de grootte van de handels. Als u deze groter maakt dan is het gemakkelijker om ze te raken.
Gevoeligheid voor vangen 	Deze optie definieert hoe exact het nodig om een handel te selecteren.
Offset voor plakken 	Dit is alleen actief als Plakken op de cursor is uitgeschakeld. Als u een vorm met de sneltoets C kopieert en plakt met V en dat doet op een plaats waar al een vorm is, dan wordt deze offset gebruikt om de nieuwe vorm naar beneden/rechts te plakken.
Bij cursor plakken 	Schakelt de offset voor plakken uit en voegt een geplakte vorm in op de positie van de muiscursor.

Raster
Raster
Raster

Raster
Raster tonen 	Als dit item ingeschakeld is, zal een raster van stippen, die de denkbeeldige snijpunten van horizontale en verticale lijnen voorstellen, op de dia weergeven. U kunt deze punten gebruiken bij het plaatsen van objecten op de dia.
Raster magnetisch 	Als deze optie ingeschakeld is, zullen objecten die getekend of verplaatst worden met de linkerbovenhoek door het dichtstbijzijnde rasterpunt aangetrokken worden.
Dit beperkt u in de mogelijkheid op objecten overal te plaatsen, het helpt echter bij het precies uitlijnen van de objecten. Door de optie in- en uit te schakelen kunt u van beide mogelijkheden gebruik maken.
Rasterkleur: 	Hier kunt u de rasterkleur wijzigen; de standaard is zwart.

Spatiëring
Klik op de knop om de beide instellingen dezelfde verhouding te geven. Klik op de knop om de beide instellingen een eigen verhouding te geven.
Horizontaal: 	Hier kunt u de horizontale afstand in centimeters tussen twee punten op het raster instellen. De standaard is 0.5 centimeter.
Verticaal: 	Hier kunt u de verticale afstand in centimeters tussen twee punten op het raster instellen. De standaard is 0.5 centimeter.

Document
Document
Document

Documentinstellingen
Automatisch opslaan iedere: 	Hier kunt u instellen hoe vaak een reservekopie opslaat. Als u Geen automatische opslag kiest, zal het bestand niet automatisch opslaan. U kunt de tijd instellen van 1 tot 60 minuten.
Reservekopiebestand aanmaken: 	Als deze optie ingeschakeld is, wordt een reservekopie met de naam <naam>.odp.autosave.kpr in dezelfde map als het huidige bestand opgeslagen. Deze reservekopie kan gebruikt worden als er zich problemen voordoen. De reservekopie wordt bijgewerkt telkens wanneer u het bestand opslaat of wanneer het bestand automatisch opgeslagen wordt.

Auteur
Auteur
Document
Kies een auteursprofiel voor uw documentatie.
U kunt een nieuw profiel toevoegen of het huidige profiel verwijderen met de knoppen rechts van de afrollijst met profielen.