'Applet' do Plasma para a Tablete
A 'applet' da tablete possibilita a alteração instantânea dos perfis. Para além disso, poderá alterar a rotação do painel, bem como a comutação entre o modo relativo e absoluto da caneta/borracha, independentemente da configuração actual do perfil.
Não é necessário adicionar o plasmóide para que este módulo funcione. O perfil predefinido será activado pelo servidor da tablete, assim que detectar a sua tablete, mesmo que não esteja a usar o plasmóide. Este é apenas um auxiliar visual para mudar facilmente entre os vários perfis.