Fontes

Fontes
Este módulo foi projetado para permitir a você selecionar facilmente diferentes fontes para diferentes componentes do .
Aqui está uma imagem do módulo de configuração das fontes
O módulo de configuração das fontes
O painel consiste de diferentes grupos de fontes, que fornecem muita flexibilidade de configuração:
Geral: Usado em todos os lugares onde os outros grupos de fontes não são aplicados
Largura Fixa: Em qualquer lugar onde uma fonte não-proporcional é especificada
Pequeno: Quando são usadas fontes pequenas
Barra de ferramentas: Fonte usada em barra de ferramentas de aplicativos do .
Menu: Fonte usada em menus de aplicativos do
Título da janela: Fonte usada no título da janela
Barra de tarefas: Fonte usada pelos miniaplicativos da barra de tarefas do painel
Área de trabalho: Fonte usada em na área de trabalho para nomear os ícones.
Cada fonte possui o seu botão Escolher... correspondente. Ao clicar neste botão, surge uma caixa de diálogo. Você pode usar esta caixa para escolher uma nova fonte, um estilo de fonte e tamanho. Após escolher, pressione OK.
Marque a opção Mostrar apenas fontes monoespaçadas para filtrar todas as fontes não monoespaçadas da lista.
Será mostrado um exemplo do tipo de fonte escolhido no espaço entre o nome do grupo de tipos de fonte e o botão Escolher....
Quando estiver pronto, simplesmente clique em OK e todos os componentes necessários ao serão reiniciados; assim, suas mudanças surtirão efeito imediatamente.
O botão Ajustar Todas as Fontes... permite a você ajustar rapidamente uma propriedade ou um conjunto de propriedades de todas as fontes selecionadas acima. Um diálogo de seleção de fontes surgirá, e você verá as caixas de verificação que permitem modificar asFontes, Estilo de fontes ou o Tamanho, independente um dos outros. Você pode escolher entre uma, duas ou três de quaisquer uma das opções, e elas serão aplicadas para todos os grupos de fontes.
Marque a opção Mostrar apenas fontes monoespaçadas para filtrar todas as fontes não monoespaçadas da lista.
Ajustando todas as fontes
A janela para Ajustar Todas as Fontes
Por exemplo, se você selecionou vários tipos diferentes de fontes, e viu que todas elas possuem um tamanho muito grande (frequentemente ocorre quando você mudou a resolução da tela, por exemplo), você pode aplicar um novo tamanho para todas as fontes, sem afetar o estilo e o tipo da fonte, já personalizados.

Texto com 'anti-aliasing'
Para usar a configuração de anti-aliasing, basta marcar a opção Habilitado e selecionar as configurações personalizadas.
Marcar a caixa de verificação Excluir faixa do anti-aliasing irá permitir a você especificar qual intervalo de fontes não usará anti-aliasing. Este intervalo é especificado pelas duas caixas de verificação abaixo.
Você poderá também escolher o método usado para criar um visual suavizado nas suas fontes e com que potência será aplicado alterando a Renderização de subpixel: e o hinting da fonte. Também é possível Forçar DPI da fonte para a renderização da tela. Se não conhecer os métodos individuais, você deverá deixar esta opção inalterada.
A capacidade de usar ícones e fontes com Anti-Aliasing requer que você possua suporte no servidor de exibição e na , além de possuir as fontes apropriadas instaladas e esteja usando as capacidades integradas do servidor de exibição. Se você ainda tiver problemas, entre em contato com a lista de discussão apropriada do .

PPP das Fontes
Forçar o PPP das fontes: propõe um número de PPP (pontos por polegada) ou DPI (sigla em inglês) diferente do existente no seu sistema que é usado por padrão quando esta opção está como Desativado. Você poderá verificar o número de PPP que o seu servidor X tem configurado, executando o comando xdpyinfo | grep resolution num terminal, mudando depois o PPP na lista. Ele será aplicado apenas para os aplicativos executados após esta configuração.