Teclado
Este módulo permite escolher como teclado seu trabalha.
Existem três páginas neste módulo.

Aba Hardware
O efeito real da configuração destas opções depende das características fornecidas pelo seu teclado e pelo servidor X, no qual o está sendo executado. Como exemplo, você pode achar que mudar o volume do clique de uma tecla não tem efeito, pois esta característica não está disponível em seu sistema.
Modelo do teclado: 	 Aqui você poderá definir o modelo do seu teclado. Esta opção é independente do layout do teclado e diz respeito ao modelo de "hardware", , a forma como o seu teclado foi fabricado. Os teclados modernos, que vêm hoje em dia com o seu computador, têm normalmente duas teclas extra, sendo referidos como modelos de "104-teclas", que será o que provavelmente irá querer, caso não saiba qual o tipo de teclado que tem.
NumLock ao iniciar o Plasma 	 Você pode escolher entre sempre Ligar ou sempre Desligar a tecla NumLock, quando o iniciar. Pode ainda escolher a opção onde o deixe o NumLock do mesmo jeito em que foi configurado antes do iniciar.
Quando uma tecla é mantida pressionada: 	 É possível selecionar uma das três opções aqui, a saber
Exibir caracteres acentuados e similares 	 Se esta opção for selecionada, ao manter uma tecla pressionada enquanto digita o texto, uma janela pop-up será exibida, permitindo escolher entre várias formas acentuadas do caractere.
Não fazer nada 	 Esta opção permite desativar qualquer atividade ao pressionar e manter pressionadas as teclas.
Repetir a tecla 	 Quando esta opção estiver selecionada, ao manter uma tecla pressionada será emitido o mesmo caractere repetidamente, até que a tecla seja solta, ou seja, manter pressionada uma tecla terá o mesmo efeito que pressioná-la várias vezes sucessivamente.
Quase todos os usuários desejam ter esta opção habilitada, pois ela torna a navegação em documentos, com as teclas de flecha, significativamente mais fácil.
Atraso 	 Esta opção permite-lhe definir o atraso ao fim do qual uma tecla pressionada irá começar a gerar códigos de teclas.
Taxa 	 Esta opção permite-lhe definir a frequência com que são gerados os códigos de teclas ao pressionar em uma.
Digite alguns caracteres na caixa da Área de teste para verificar a configuração.
Muitos computadores não possuem suporte para esta função.

A aba de layouts
Esta página permite-lhe escolher os layouts de teclado que deseja usar, qual o indicador que deseja na área de notificação, como deseja mudar de layout e que atalhos de teclado irá usar para isso.
Indicador da layout 	 Você pode optar por Mostrar o indicador de layout, o qual irá mostrar o nome ISO do idioma na área de notificação. É possível selecionar a opção para mostrar o indicador, mesmo que tenha apenas um único layout ativo e poderá também mostrar a bandeira do idioma, em vez de mostrar apenas o código ISO, assinalando a opção Mostrar a bandeira.
Política de Mudança 	 Se você selecionar a política de mudança Aplicação ou Janela, a alteração do layout do teclado só irá afetar a aplicação ou janela atuais. A política Global irá alterar o layout do teclado a nível global e a Área de trabalho irá mudá-la apenas para a área de trabalho virtual atual.
Atalhos para mudança de layout 	 Os Atalhos principais são atalhos para mudar os layouts gerenciados pelo X.org. Os Atalhos de 3º nível são atalhos para mudar para um terceiro nível do layout ativo (se tiver um), sendo também tratado pelo X.org e permite atalhos apenas com teclas modificadoras. O Atalho alternativo é um atalho para mudar o layout tratado pelo . Ele não suporta atalhos apenas com teclas modificadoras e poderá não funcionar em algumas situações (⪚, se uma mensagem estiver ativa ou se estiver no protetor de tela).
Configurar os layouts 	 Se você assinalar a opção Configurar os layouts, poderá adicionar e remover os layouts de teclado, de modo a poder mudar entre elas, quando for necessário.
Ao clicar em Adicionar, será aberta uma janela onde poderá escolher o novo layout de teclado que deseja adicionar, assim como a sua variante, etiqueta e atalho.
A lista de layouts à direita do campo Layout na janela Adicionar layout poderá ser reduzida com a lista Limitar a seleção por idioma. Você pode clicar no botão Visualizar para ver o layout escolhido em uma janela separada.
Você poderá ordenar os layouts com as teclas para cima e para baixo, sendo a que estiver no topo a padrão.
Layouts adicionais 	 Esta opção poderá ficar ativa apenas se tiver mais de dois layouts.
Os layouts adicionais permitem-lhe mudar do layout de forma simples, dentro de um conjunto relativamente pequeno, mantendo os mesmos layouts acessíveis rapidamente. Por exemplo, pode usar 3 línguas: Inglês, Ucraniano e Alemão, sendo que as duas primeiras são usadas com mais frequência e a terceira é usada apenas ocasionalmente. Neste caso, poderá configurar as duas primeiras como principais (definir o valor de Número de layouts principais: 2) e o Alemão como uma adicional - quando mudar com o teclado e o botão esquerdo, a mudança irá ocorrer apenas entre os layouts principais, podendo ainda escolher a terceira com o menu de contexto.
Quando é escolhido um layout adicional, ela irá substituir a última principal (isto é feito por razões técnicas - normalmente os atalhos globais funcionam com base no primeiro layout ativo, assim será mais confiável preservá-lo, quando permitir a ativação de layouts adicionais).
Como o X.org só permite ter 4 layouts para escolha, a funcionalidade dos layouts adicionais permite também ultrapassar essa limitação: o usuário poderá ter até 4 layouts principais (gerenciados pelo X.org) e ainda mais 4 layouts adicionais (gerenciados pelo seletor de layouts). Deste modo, o usuário poderá funcionar convenientemente com um máximo de 8 layouts (se bem que o limite de 4 layouts adicionais poderá ser aumentado no futuro).

A página Avançado
Nesta página, se assinalar a opção Configurar as opções do teclado, poderá definir algumas opções referentes a diferentes configurações especiais das teclas. Você poderá expandir essas opções ao clicar no símbolo > que aparece à esquerda da opção, quando seleciona a sua definição na lista expandida.
Esta é uma para ajudar na criação de layouts de teclado padrão para usando XKB.
Para mais informações, consulte a seção Links na página XKeyboardConfig do freedesktop.org.