Bloqueio de tela
Com este módulo, você pode determinar quanto tempo deve passar antes que o bloqueador de tela seja ativado, configurar o período de tolerância para desbloquear a tela sem senha e escolher a aparência do seu bloqueador de tela.
Na parte superior encontra-se uma opção para bloqueio da tela Bloquear tela automaticamente e um campo incremental que define o período de inatividade, em minutos, antes de iniciar o bloqueio. Você pode indicar qualquer número positivo neste campo.
A caixa de seleção Após sair do modo de suspensão pode ser usada para ativar ou desativar o bloqueio da tela da área de trabalho após a suspensão do sistema.
Abaixo desta opção existe outra chamada Permitir desbloquear sem senha para. Quando você pressionar uma tecla ou clicar um botão do mouse, de forma a terminar o bloqueio ao fim do tempo definido no campo incremental e voltar ao seu trabalho, não será necessário informar uma senha. A senha é a mesma usada para autenticação na máquina.
O bloqueio manual da tela faz com que a proteção por senha seja aplicada imediatamente.
Você pode definir um atalho para bloquear a tela usando o campo Atalho de teclado.
A combinação de teclas padrão L oferece uma forma rápida de bloquear a tela manualmente.
Se você quiser alterar o plano de fundo com a tela bloqueada, pressione o botão Configurar ao lado do rótulo Aparência. Em seguida, você poderá alterar o Tipo de papel de parede.
Você pode selecionar uma Cor simples como tipo de papel de parede.
Alternativamente, use uma única imagem ou uma apresentação de slides com imagens de uma pasta ou carregue novos papéis de parede da Internet.