Montagem automática de dispositivo
Este diálogo permite configurar a montagem automática de discos e volumes.
Se ativar as funcionalidades de montagem automática neste módulo, você não precisará usar o miniaplicativo de notificação dos dispositivos ou o painel de navegação do gerenciador de arquivos para que você possa obter acesso a um dispositivo conectado recentemente.
No topo da janela, você irá encontrar a configuração global, que poderá ser substituída para cada dispositivo individual, na lista de Substituições do dispositivo. Para um ambiente mono-usuário, recomenda-se que tenha ativas todas as opções acima da lista de substituições.
Habilitar a montagem automática de mídia removível 	Quando esta opção estiver desligada, não irá ocorrer qualquer montagem automática de nenhum dispositivo, seja de que tipo for, independentemente do que tiver selecionado na seção de Substituições do dispositivo.
Montar automaticamente apenas as mídias removíveis que foram montadas manualmente 	Quando esta opção estiver assinalada, o irá apenas montar automaticamente os dispositivos de que se lembre. Um dispositivo é lembrado se tiver alguma vez sido montado; ⪚, se conectar um reprodutor de música para carregá-lo, isso não será suficiente para o lembrar. Se os arquivos não tiverem sido acessados, o não irá montar automaticamente o reprodutor da próxima vez que ele for visto. No entanto, assim que eles tenham sido acessados alguma vez o irá recordar este dispositivo para disponibilizar o seu conteúdo no sistema.
Montar automaticamente as mídias removíveis no início da sessão 	Se qualquer dispositivo de armazenamento removível estivar conectado ao seu sistema quando se logar no seu ambiente de trabalho, o irá disponibilizar automaticamente o seu conteúdo no seu sistema, para que os outros programas os possam ler.
Montar automaticamente as mídias removíveis quando conectadas 	Quando esta opção estiver assinalada, o irá disponibilizar automaticamente o conteúdo dos dispositivos de armazenamento ao sistema, quando estes forem conectados.
Montagem automática 	Esta lista contém os dispositivos de armazenamento conhecidos do . Se a opção No início da sessão estiver assinalada, o dispositivo será montado automaticamente, mesmo que a opção Montar automaticamente as mídias removíveis no início da sessão esteja desligada. O mesmo se aplica para o Ao conectar.
Se a opção Habilitar a montagem automática de mídia removível estiver desligada, as substituições não serão aplicadas, e nenhum dispositivo será montado automaticamente.
Esquecer dispositivo 	Clicar neste botão fará com que o esqueça que os dispositivos selecionados já existiram alguma vez. Isto só é útil se a opção Montar automaticamente apenas as mídias removíveis que foram montadas manualmente estiver assinalada. Assim que um dispositivo tenha sido esquecido e o seja configurado para montar automaticamente apenas os dispositivos conhecidos, o dispositivo já não será mais montado automaticamente.