Miniaplicativo do plasma para a mesa digitalizadora
O miniaplicativo da mesa digitalizadora possibilita a alteração instantânea dos perfis. Além disso, você poderá alterar a rotação do painel, bem como a comutação entre o modo relativo e absoluto da caneta/borracha, independentemente da configuração atual do perfil.
Não é necessário adicionar o plasmoide para que este módulo funcione. O perfil predefinido será ativado pelo servidor da mesa digitalizadora, assim que detectar a sua mesa digitalizadora, mesmo que não esteja usando o plasmoide. Este é apenas um auxiliar visual para mudar facilmente entre os vários perfis.