Manual
Usando o KIO do 'man' você conseguirá ler as páginas de manual instaladas em seu sistema. É fácil de usar:
man: 	 Veja as seções do manual e clique pra encontrar o resto.
man:/ fopen 	 Ver a página do manual do fopen.
man:/ fopen(3) 	 Ver a seção 3 da página do manual do fopen.
man:/ (3) 	 Ver o índice da seção 3.
man:/intro(3) 	 Ver a introdução da seção 3.
Se existir mais de uma página do 'man' para o nome introduzido, você irá ver uma lista onde poderá escolher a página de 'man' que deseja acessar.
Existe também um atalho: #fopen, que possui o mesmo efeito do que foi descrito acima.
Se você não encontrar todas as suas páginas de manual, ajuste o arquivo de configuração /etc/manpath.config (ou um arquivo com um nome semelhante, dependendo da sua distribuição) ou ajuste as variáveis de ambiente MANPATH e MANSECT.
Como em qualquer outro KIO do , é possível indicar uma como man:/socket em qualquer aplicativo do . Tente no , para poder ver a página do manual no formato .
Lista de discussão para contato: kde-devel@kde.org