Funções
O tem uma enorme quantidade de funções matemáticas e diversas que podem ser usadas em uma célula com fórmulas.

Funções suportadas
Este capítulo apresenta uma breve introdução sobre todas as funções suportadas nos seguintes grupos:
Operações com bits 
Conversão 
Banco de dados 
Data e hora 
Engenharia 
Financeiro 
Informações 
Lógico 
Pesquisa e referência 
Matemática 
Estatístico 
Texto 
Trigonométrica 

Operações com Bits

BITAND
A função BITAND() efetua uma operação 'E' nos 'bits' dos dois parâmetros inteiros.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	BITAND(valor; valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Primeiro número	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Segundo número	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	O BITAND(12;10) retorna 8 (porque o 12 em decimal é 1100 em binário, assim como o decimal 10 é 1010 em binário; finalmente, o 1100 "e" o 1010 dá 1000, o que corresponde ao número inteiro 8).
Funções Relacionadas 	
BITOR 
BITXOR 

BITLSHIFT
A função BITLSHIFT() efetua uma operação de deslocamento à esquerda binário para o primeiro parâmetro. O número de bits a deslocar é indicado com o segundo parâmetro. Lembre-se que um número de bits negativo a deslocar para a esquerda corresponde a um deslocamento à direita.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	BITLSHIFT(valor; número deslocamentos)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Primeiro número	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Número de deslocamentos à esquerda	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Funções Relacionadas 	
BITLSHIFT 

BITOR
A função BITOR() efetua uma operação 'OU' binária para os dois parâmetros inteiros.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	BITOR(valor; valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Primeiro número	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Segundo número	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	O BITOR(12;10) devolve 14 (porque o número decimal 12 é o binário 1100, assim como o decimal 10 é o binário 1010; finalmente, o 1100 "ou" o 1010 dá 1110, que é o número inteiro 14).
Funções Relacionadas 	
BITAND 
BITXOR 

BITRSHIFT
A função BITRSHIFT() efetua uma operação de deslocamento à direita binário para o primeiro parâmetro. O número de bits a deslocar é indicado com o segundo parâmetro. Lembre-se que um número de bits a deslocar para a direita negativo corresponde a um deslocamento à esquerda.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	BITRSHIFT(valor; número deslocamentos)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Primeiro número	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Número de deslocamentos à direita	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Funções Relacionadas 	
BITLSHIFT 

BITXOR
A função BITXOR() efetua uma operação binário de OU-exclusivo com os dois parâmetros inteiros.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	BITXOR(valor; valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Primeiro número	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Segundo número	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	O BITXOR(12;10) devolve 6 (12 em decimal é igual a 1100, e 10 em binário é igual a 1010; como tal, o "xor" de 1100 com 1010 dá 0110, que corresponde ao número inteiro 6).
Funções Relacionadas 	
BITAND 
BITOR 

Conversão

ARABIC
A função ARABIC() converte um numeral romano em um número.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	ARABIC(Numeral)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Numeral	Texto
Exemplos 	ARABIC("IV") retorna 4
Exemplos 	ARABIC("XCIX") retorna 99
Funções Relacionadas 	
ROMAN 

ASCIITOCHAR
A função ASCIITOCHAR() retorna o caractere para cada código ASCII fornecido.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	ASCIITOCHAR(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
O valor ASCII para converter	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	ASCIITOCHAR(118) retorna "v"
Exemplos 	ASCIITOCHAR(75; 68; 69) retorna "KDE"

BOOL2INT
A função BOOL2INT() retorna um valor inteiro para um valor booleano fornecido. Este método é utilizado com um valor booleano em métodos que necessitam de um valor inteiro.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	BOOL2INT(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor booleano para converter	Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Exemplos 	BOOL2INT(True) retorna 1
Exemplos 	BOOL2INT(False) retorna 0
Funções Relacionadas 	
INT2BOOL 

BOOL2STRING
A função BOOL2STRING() retorna um valor string para um determinado valor booleano. Este método tem a finalidade de usar um valor booleano em métodos que necessitam de um string
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	BOOL2STRING(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor booleano para converter	Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Exemplos 	BOOL2STRING(true) retorna "True"
Exemplos 	BOOL2STRING(false) retorna "False"
Exemplos 	upper(BOOL2STRING(find("nan";"banana"))) retorna TRUE

CARX
A função CARX() retorna a posição X correspondendo à posição de um ponto em um plano polar.
Tipo devolvido
Duplo
Sintaxe 	CARX(Raio;Ângulo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Raio	Duplo
Ângulo (radianos)	Duplo
Exemplos 	CARX(12;1.5707) retorna 0,00115592
Exemplos 	CARX(12;0) retorna 12
Funções Relacionadas 	
CARY 
POLA 
POLR 

CARY
A função CARY() retorna a posição Y correspondendo à posição de um ponto em um plano polar.
Tipo devolvido
Duplo
Sintaxe 	CARY(Raio;Ângulo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Raio	Duplo
Ângulo (radianos)	Duplo
Exemplos 	CARY(12;1.5707) retorna 12
Exemplos 	CARY(12;0) retorna 0
Funções Relacionadas 	
CARX 
POLA 
POLR 

CHARTOASCII
A função CHARTOASCII() retorna o código ASCII para o caractere fornecido.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	CHARTOASCII(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Um caractere para converter	Texto
Exemplos 	CHARTOASCII("v") retorna 118
Exemplos 	CHARTOASCII(r) é um erro. O caractere deve estar entre aspas.

DECSEX
A função DECSEX() converte um valor de precisão dupla para valor de tempo.
Tipo devolvido
Duplo
Sintaxe 	DECSEX(duplo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor	Duplo
Exemplos 	DECSEX(1.6668) retorna 1:40
Exemplos 	DECSEX(7.8) retorna 7:47

INT2BOOL
A função INT2BOOL() retorna uma valor booleano para um número inteiro fornecido. Este método é usado com um inteiro em métodos que necessitam de um booleano. Ele aceita apelas 0 ou 1. Se qualquer outro valor for fornecido, o valor falso é retornado.
Tipo devolvido
Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Sintaxe 	INT2BOOL(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor inteiro para converter	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	INT2BOOL(1) retorna true
Exemplos 	INT2BOOL(0) retorna false
Exemplos 	OR(INT2BOOL(1); false) retorna true
Funções Relacionadas 	
BOOL2INT 

NUM2STRING
A função NUM2STRING() devolve um valor textual para um determinado número. Lembre-se de que o pode converter automaticamente números para cadeias de caracteres (texto), assim esta função raramente será necessária.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	NUM2STRING(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número para converter em texto	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	NUM2STRING(10) retorna "10"
Exemplos 	NUM2STRING(2.05) retorna "2.05"
Exemplos 	=find("101";NUM2STRING(A1)) (A1 = 2.010102) retorna True
Funções Relacionadas 	
STRING 

POLA
A função POLA() retorna o ângulo (em radianos) correspondendo à posição de um ponto em um plano cartesiano.
Tipo devolvido
Duplo
Sintaxe 	POLA(X;Y)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor em X	Duplo
Valor em Y	Duplo
Exemplos 	POLA(12;12) retorna 0.78539816
Exemplos 	POLA(12;0) retorna 0
Exemplos 	POLA(0;12) retorna 1.5707
Funções Relacionadas 	
POLR 
CARX 
CARY 

POLR
A função POLR() retorna o raio correspondente à posição de um ponto num plano cartesiano.
Tipo devolvido
Duplo
Sintaxe 	POLR(X;Y)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor em X	Duplo
Valor em Y	Duplo
Exemplos 	POLR(12;12) retorna 16.9705
Exemplos 	POLR(12;0) retorna 12
Funções Relacionadas 	
POLA 
CARX 
CARY 

ROMAN
A função ROMAN() retorna o número no formato Romano. Somente números positivos inteiros podem ser convertidos. O argumento opcional Formato define o nível de concisão, sendo '0' o padrão.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	ROMAN(Número)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Formato	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	ROMAN(99) retorna "XCIX"
Exemplos 	ROMAN(-55) retorna "Erro"
Funções Relacionadas 	
ARABIC 

SEXDEC
A função SEXDEC() retorna valor decimal. Você também pode fornecer um valor de tempo.
Tipo devolvido
Duplo
Sintaxe 	SEXDEC(valor de tempo) ou SEXDEC(horas;minutos;segundos)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Horas	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Minutos	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Segundos	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	SEXDEC(1;5;7) retorna 1.0852778
Exemplos 	DECSEX("8:05") retorna 8.08333333

STRING
A função STRING() devolve um valor textual para um dado número. Faz o mesmo que a função NUM2STRING.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número para converter em texto	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Funções Relacionadas 	
NUM2STRING 

Banco de dados

DAVERAGE
Calcula a média numa coluna de um banco de dados especificado por um conjunto de condições para valores que são números
Tipo devolvido
FLOAT
Sintaxe 	DAVERAGE(BancodeDados; "Cabeçalho"; Condições)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Marca intervalo do banco de dados	Uma faixa de strings
Marca texto na coluna no banco de dados	Texto
Marca intervalo das condições	Uma faixa de strings
Exemplos 	DAVERAGE(A1:C5; "Salário"; A9:A11)

DCOUNT
Conta as células contendo valores numéricos numa coluna de um banco de dados especificado por um conjunto de condições.
Tipo devolvido
FLOAT
Sintaxe 	DCOUNT(BancodeDados; "Cabeçalho"; Condições)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Marca intervalo do banco de dados	Uma faixa de strings
Marca texto na coluna no banco de dados	Texto
Marca intervalo das condições	Uma faixa de strings
Exemplos 	DCOUNT(A1:C5; "Salário"; A9:A11)
Funções Relacionadas 	
DCOUNTA 

DCOUNTA
Conta as células contendo valores numéricos ou alfanuméricos numa coluna de um banco de dados especificado por um conjunto de condições.
Tipo devolvido
FLOAT
Sintaxe 	DCOUNTA(BancodeDados; "Cabeçalho"; Condições)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Marca intervalo do banco de dados	Uma faixa de strings
Marca texto na coluna no banco de dados	Texto
Marca intervalo das condições	Uma faixa de strings
Exemplos 	DCOUNTA(A1:C5; "Salário"; A9:A11)
Funções Relacionadas 	
DCOUNT 

DGET
Retorna um valor simples de uma coluna de um banco de dados especificado por um conjunto de condições. Esta função retorna um erro se nenhum valor ou mais de um valor existir.
Tipo devolvido
FLOAT
Sintaxe 	DGET(BancodeDados; "Cabeçalho"; Condições)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Marca intervalo do banco de dados	Uma faixa de strings
Marca texto na coluna no banco de dados	Texto
Marca intervalo das condições	Uma faixa de strings
Exemplos 	DGET(A1:C5; "Salário"; A9:A11)

DMAX
Retorna o maior valor numa coluna de um banco de dados especificado por um conjunto de condições.
Tipo devolvido
FLOAT
Sintaxe 	DMAX(BancodeDados; "Cabeçalho"; Condições)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Marca intervalo do banco de dados	Uma faixa de strings
Marca texto na coluna no banco de dados	Texto
Marca intervalo das condições	Uma faixa de strings
Exemplos 	DMAX(A1:C5; "Salário"; A9:A11)
Funções Relacionadas 	
DMIN 

DMIN
Retorna o menor valor numa coluna de um banco de dados especificado por um conjunto de condições.
Tipo devolvido
FLOAT
Sintaxe 	DMIN(BancodeDados; "Cabeçalho"; Condições)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Marca intervalo do banco de dados	Uma faixa de strings
Marca texto na coluna no banco de dados	Texto
Marca intervalo das condições	Uma faixa de strings
Exemplos 	DMIN(A1:C5; "Salário"; A9:A11)
Funções Relacionadas 	
DMAX 

DPRODUCT
Retorna o produto de todos os valores numéricos numa coluna de um banco de dados especificado por um conjunto de condições.
Tipo devolvido
FLOAT
Sintaxe 	DPRODUCT(BancodeDados; "Cabeçalho"; Condições)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Marca intervalo do banco de dados	Uma faixa de strings
Marca texto na coluna no banco de dados	Texto
Marca intervalo das condições	Uma faixa de strings
Exemplos 	DPRODUCT(A1:C5; "Salário"; A9:A11)

DSTDEV
Retorna a estimativa do desvio padrão de um população baseada num exemplo usando todos os valores numéricos numa coluna de um banco de dados especificado por um conjunto de condições.
Tipo devolvido
FLOAT
Sintaxe 	DSTDEV(BancodeDados; "Cabeçalho"; Condições)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Marca intervalo do banco de dados	Uma faixa de strings
Marca texto na coluna no banco de dados	Texto
Marca intervalo das condições	Uma faixa de strings
Exemplos 	DSTDEV(A1:C5; "Salário"; A9:A11)
Funções Relacionadas 	
DSTDEVP 

DSTDEVP
Retorna o desvio padrão de uma população baseada na população inteira usando todos os valores numéricos numa coluna de um banco de dados especificado por um conjunto de condições.
Tipo devolvido
FLOAT
Sintaxe 	DSTDEVP(BancodeDados; "Cabeçalho"; Condições)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Marca intervalo do banco de dados	Uma faixa de strings
Marca texto na coluna no banco de dados	Texto
Marca intervalo das condições	Uma faixa de strings
Exemplos 	DSTDEVP(A1:C5; "Salário"; A9:A11)
Funções Relacionadas 	
DSTDEV 

DSUM
Somar acima os números na coluna de um banco de dados especificado por um conjunto de condições.
Tipo devolvido
FLOAT
Sintaxe 	DSUM(BancodeDados; "Cabeçalho"; Condições)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Marca intervalo do banco de dados	Uma faixa de strings
Marca texto na coluna no banco de dados	Texto
Marca intervalo das condições	Uma faixa de strings
Exemplos 	DSUM(A1:C5; "Salário"; A9:A11)

DVAR
Retorna a variação estimada de uma população baseada em um exemplo usando todos os valores numéricos numa coluna de um banco de dados especificado por um conjunto de condições.
Tipo devolvido
FLOAT
Sintaxe 	DVAR(BancodeDados; "Cabeçalho"; Condições)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Marca intervalo do banco de dados	Uma faixa de strings
Marca texto na coluna no banco de dados	Texto
Marca intervalo das condições	Uma faixa de strings
Exemplos 	DVAR(A1:C5; "Salário"; A9:A11)
Funções Relacionadas 	
DVARP 

DVARP
Retorna a variação de uma população baseada em uma população inteira usando todos os valores numéricos numa coluna de um banco de dados especificados por um conjunto de condições.
Tipo devolvido
FLOAT
Sintaxe 	DVARP(BancodeDados; "Cabeçalho"; Condições)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Marca intervalo do banco de dados	Uma faixa de strings
Marca texto na coluna no banco de dados	Texto
Marca intervalo das condições	Uma faixa de strings
Exemplos 	DVARP(A1:C5; "Salário"; A9:A11)
Funções Relacionadas 	
DVAR 

GETPIVOTDATA
Busca dados sumários de uma tabela dinâmica.
Tipo devolvido
FLOAT
Sintaxe 	GETPIVOTDATA(Bancodedados; "Vendas")
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Intervalo contendo a tabela dinâmica	Uma faixa de strings
Nome do campo do qual você deseja o resumo de dados.	Texto

Data & hora

CURRENTDATE
A função CURRENTDATE() retorna a data atual. É equivalente à função TODAY.
Tipo devolvido
Data
Sintaxe 	CURRENTDATE()
Parâmetros 	
Exemplos 	CURRENTDATE() retorna "Sábado 13 Abril 2002"
Funções Relacionadas 	
CURRENTTIME 
TODAY 

CURRENTDATETIME
A função CURRENTDATETIME() retorna a data e hora atuais.
Tipo devolvido
Data
Sintaxe 	CURRENTDATETIME()
Parâmetros 	
Exemplos 	CURRENTDATETIME() retorna "Sábado 13 Abril 2002 19:12:01"

CURRENTTIME
A função CURRENTTIME() retorna a hora corrente formatada com parâmetros locais.
Tipo devolvido
Data
Sintaxe 	CURRENTTIME()
Parâmetros 	
Exemplos 	CURRENTTIME() retorna "19:12:01"

DATE
A função DATE() retorna a data formatada com parâmetros locais.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	DATE(ano;mês;dia)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ano	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Mês	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Dia	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	DATE(2000;5;5) retorna Sexta-feira 05 de maio de 2000

DATE2UNIX
A função DATE2UNIX() converte um valor de data e hora para uma hora Unix.
Uma hora Unix é o número de segundos após a meia-noite de 1 de Janeiro de 1970.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	DATE2UNIX(data)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Data	Texto
Exemplos 	DATE2UNIX("01/01/2000") retorna 946 684 800

DATEDIF
A função DATEDIF() retorna a diferença entre duas datas.
O intervalo deverá ser um dos seguintes: "m": mês; "d": dias; "y": anos completo; "ym": mês, excluindo os anos; "yd": dias, excluindo os anos; "md": dias, excluindo os meses e anos
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	DATEDIF(primeira data; segunda data; intervalo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Primeira data	Texto
Segunda data	Texto
intervalo	Texto
Exemplos 	DATEDIF(A1;A2;"d"), com A1 igual a "1 de Janeiro de 1995" e A2 igual a "15 de Junho de 1999" retorna 1626 dias
Exemplos 	DATEDIF(A1;A2;"m"), com o A1 igual a "1 de Janeiro de 1995" e A2 igual a "15 de Junho de 1999" retorna 53 meses

DATEVALUE
A função DATEVALUE retorna uma representação numérica do dia, neste caso o número de dias passados desde 31 de Dezembro de 1899.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	DATEVALUE(data)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Data	Texto
Exemplos 	DATEVALUE("22/2/2002") retorna 37309
Funções Relacionadas 	
TIMEVALUE 

DAY
A função DAY retorna o dia de uma data. Se nenhum parâmetro for especificado o dia atual é retornado.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	DAY(data)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Data	Texto
Exemplos 	DAY("22/2/2002") retorna 22
Exemplos 	DAY(2323,1285) retorna 11
Funções Relacionadas 	
MONTH 
YEAR 

DAYNAME
A função DAYNAME() retorna o nome do dia da semana (1..7). Em alguns países o primeiro dia da semana é segunda-feira, enquanto em outros o primeiro dia da semana é domingo.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	DAYNAME(dia da semana)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número do dia na semana (1..7)	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	DAYNAME(1) retorna Segunda-feira (se a semana inicia na Segunda)
Funções Relacionadas 	
WEEKDAY 

DAYOFYEAR
A função DAYOFYEAR() retorna o número do dia no ano (1...365).
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	DAYOFYEAR(ano;mês;dia)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ano	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Mês	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Dia	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	DAYOFYEAR(2000;12;1) retorna 336
Exemplos 	DAYOFYEAR(2000;2;29) retorna 60

DAYS
A função DAYS() retorna a diferença entre duas datas em dias.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	DAYS(data2; data1)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Primeiro (anterior) valor de data	Texto
Segundo valor de data	Texto
Exemplos 	DAYS("22-02-2002"; "26-02-2002") retorna 4

DAYS360
A função DAYS360() retorna o número de dias da data1 até a data2 usando um calendário de 360 dias no qual todos os meses são considerados com tendo 30 dias. Se o método é falso (padrão) o método US será usado, caso contrário o Europeu.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	DAYS360(data1; data2; método)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Data1	Texto
Data2	Texto
Método	Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Exemplos 	O DAYS360("22/2/2002"; "21/4/2002"; FALSE) retorna 59
Funções Relacionadas 	
DAYS 
MONTHS 
WEEKS 
YEARS 

DAYSINMONTH
A função DAYSINMONTH() retorna o número de dias no ano e mês dados.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	DAYSINMONTH(ano;mês)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ano	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Mês	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	DAYSINMONTH(2000;2) retorna 29

DAYSINYEAR
A função DAYSINYEAR() retorna o número de dias no ano dado.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	DAYSINYEAR(ano)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ano	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	DAYSINYEAR(2000) retorna 366

EASTERSUNDAY
A função EASTERSUNDAY() retorna a data que corresponde ao Domingo de Páscoa no ano fornecido como parâmetro.
Tipo devolvido
Data
Sintaxe 	EASTERSUNDAY(ano)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ano	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	EASTERSUNDAY(2003) retorna "20 de Abril de 2003"

EDATE
A função EDATE retorna a data que é especifica por uma data fornecida e um número de meses antes ou após aquela data.
Tipo devolvido
Data
Sintaxe 	EDATE(data; meses)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Data	Texto
Meses	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	EDATE("22/2/2002"; 3) retorna "22/5/2002"
Exemplos 	EDATE("31/3/2002"; -1) retorna "28/2/2002"
Funções Relacionadas 	
DATE 
EOMONTH 

EOMONTH
A função EOMONTH retorna o último dia no mês especificado por uma data e o número de meses a partir daquela data.
Tipo devolvido
Data
Sintaxe 	EOMONTH(data; meses)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Data	Texto
Meses	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	EOMONTH("22/2/2002"; 3) retorna "31/5/2002"
Exemplos 	EOMONTH("12/3/2002"; -1) retorna "28/2/2002"
Exemplos 	EOMONTH("12/3/2002"; 0) retorna "31/3/2002"
Funções Relacionadas 	
EDATE 
MONTH 

HOUR
A função HOUR retorna a hora de um horário. Se nenhum parâmetro for especificado a hora atual é retornada.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	HOUR(tempo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Tempo	Texto
Exemplos 	HOUR("22:10:12") retorna 22
Exemplos 	HOUR(0,1285) retorna 3
Funções Relacionadas 	
MINUTE 
SECOND 

HOURS
A função HOURS() retorna o número de horas de um horário.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	HOURS(tempo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Tempo	Texto
Exemplos 	HOURS("10:5:2") retorna 10

ISLEAPYEAR
A função ISLEAPYEAR() retorna Verdadeiro se o ano fornecido é bissexto.
Tipo devolvido
Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Sintaxe 	ISLEAPYEAR(ano)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ano	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	ISLEAPYEAR(2000) retorna True

ISOWEEKNUM
A função ISOWEEKNUM() retorna o número de semanas que cabem dentro da data. Observe que esta função é compatível com o padrão ISO8601: uma semana sempre começa na Segunda e termina no Domingo. A primeira semana de um ano é aquela que contém a primeira Quinta do ano.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	ISOWEEKNUM(data)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Data	Texto
Exemplos 	ISOWEEKNUM(A1) retorna 51 quando A1 é "21 de Dez".
Funções Relacionadas 	
WEEKNUM 

MINUTE
A função MINUTE retorna os minutos de um horário. Se nenhum parâmetro for especificado o minuto atual é retornado.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	MINUTE(tempo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Tempo	Texto
Exemplos 	MINUTE("22:10:12") retorna 10
Exemplos 	MINUTE(0,1234) retorna 57
Funções Relacionadas 	
HOUR 
SECOND 

MINUTES
A função MINUTES() retorna o número de minutos de um horário.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	MINUTES(tempo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Tempo	Texto
Exemplos 	MINUTES("10:5:2") retorna 5

MONTH
A função MONTH retorna o mês de uma data. Se nenhum parâmetro for especificado o mês atual é retornado.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	MONTH(data)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Data	Texto
Exemplos 	MONTH("22/2/2002") retorna 2
Exemplos 	MONTH(2323,1285) retorna 5
Funções Relacionadas 	
DAY 
YEAR 

MONTHNAME
A função MONTHNAME() retorna o nome do mês (1...12).
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	MONTHNAME(número)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número do mês (1..12)	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	MONTHNAME(5) retorna Maio

MONTHS
A função MONTHS() retorna a diferença entre duas datas em meses. O terceiro parâmetro indica o modo de cálculo: se o modo é 0, MONTHS() retorna o número máximo possível de meses entre as datas. Se o modo é 1, ele apenas retorna o número de meses completos entre as datas.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	MONTHS(data2; data1; modo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Primeiro (anterior) valor de data	Texto
Segundo valor de data	Texto
Modo de cálculo	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	MONTHS("18-01-2002"; "26-02-2002"; 0) retorna 1, porque há 1 mês e 8 dias entre as datas
Exemplos 	MONTHS("19-01-2002"; "26-02-2002"; 1) retorna 0, porque não há um mês completo entre as datas, iniciando no primeiro dia do mês até o último

NETWORKDAY
A função NETWORKDAY() retorna o número de dias de trabalho entre a data inicial e a final.
Os feriados deverão ser um dos seguintes: número = dias a adicionar, uma única data ou uma lista de datas.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	NETWORKDAY(data inicial; data final; férias)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Data inicial	Texto
Data final	Texto
Feriados	Texto
Exemplos 	NETWORKDAY("01/01/2001";"01/08/2001") retorna 5 dias de trabalho
Exemplos 	NETWORKDAY("01/01/2001";"01/08/2001";2) retorna 3 dias de trabalho

NOW
A função NOW() retorna a data e hora atuais. É idêntica à função CURRENTDATETIME e é fornecida para compatibilidade com outros aplicativos.
Tipo devolvido
Data
Sintaxe 	NOW()
Parâmetros 	
Exemplos 	NOW() retorna "Sábado 13 de Abril de 2002 19:12:01"
Funções Relacionadas 	
CURRENTTIME 
TODAY 

SECOND
A função SECOND retorna os segundos de um horário. Se nenhum parâmetro for especificado o segundo atual é retornado.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	SECOND(tempo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Tempo	Texto
Exemplos 	SECOND("22:10:12") retorna 12
Exemplos 	SECOND(0,1234) retorna 42
Funções Relacionadas 	
HOUR 
MINUTE 

SECONDS
A função SECONDS() retorna o valor em segundos de um horário.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	SECONDS(tempo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Tempo	Texto
Exemplos 	SECONDS("10:5:2") retorna 2

TIME
A função TIME() retorna a hora formatada com parâmetros locais.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	TIME(horas;minutos;segundos)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Horas	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Minutos	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Segundos	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	TIME(10;2;2) retorna 10:02:02
Exemplos 	TIME(10;70;0) retorna 11:10:0
Exemplos 	TIME(10;-40;0) retorna 9:20:0

TIMEVALUE
A função TIMEVALUE() retorna um número (entre 0 e 1) representando a hora do dia.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	TIMEVALUE(tempo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Tempo	Texto
Exemplos 	TIMEVALUE("10:05:02") retorna 0.42
Funções Relacionadas 	
DATEVALUE 

TODAY
A função TODAY() retorna a data atual.
Tipo devolvido
Data
Sintaxe 	TODAY()
Parâmetros 	
Exemplos 	TODAY() retorna "Sábado 13 de Abril de 2002"
Funções Relacionadas 	
CURRENTTIME 
NOW 

UNIX2DATE
A função UNIX2DATE() converte uma hora Unix para um valor de data e hora.
Uma hora Unix é o número de segundos após a meia-noite de 1 de Janeiro de 1970.
Tipo devolvido
Data
Sintaxe 	UNIX2DATE(hora Unix)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Hora UNIX	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	UNIX2DATE(0) retorna '01-01-1970'

WEEKDAY
A função WEEKDAY() retorna o dia da semana de uma data fornecida. Se o método é 1 (padrão) WEEKDAY() retorna 1 para domingo, 2 para segunda, ... Se o método é 2, segunda é 1, terça 2, ... e se o método é 3 WEEKDAY() retorna 0 para segunda, 1 para terça, ...
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	WEEKDAY(data; método)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Data	Texto
Método (opcional)	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	WEEKDAY("22-02-2002"; 2) retorna 5
Funções Relacionadas 	
DAYNAME 

WEEKNUM
A função WEEKNUM() retorna o número da semana não-ISO, no qual a data se encaixa.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	WEEKNUM(data; método)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Data	Texto
Método (opcional)	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	A função WEEKNUM(A1; 1) devolve 11 quando o A1 é "9 de Março de 2008". O número da semana no ano, com uma semana que começa no Domingo (1, este é o padrão se o Método for omitido).
Exemplos 	O WEEKNUM(A1; 2) devolve 10 quando o A1 é "9 de Março de 2008". O número da semana no ano, com uma semana começando na Segunda-Feira (2)
Funções Relacionadas 	
ISOWEEKNUM 

WEEKS
A função WEEKS() retorna a diferença entre duas datas em semanas.O terceiro parâmetro indica o modo de cálculo: se o modo é 0, WEEKS() retorna o máximo possível de números de semanas entre os dias. Se o modo é 1, ele apenas retorna o número de todas as semanas entre eles.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	WEEKS(data2; data1; modo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Primeiro (anterior) valor de data	Texto
Segundo valor de data	Texto
Modo de cálculo	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	WEEKS("18-02-2002"; "26-02-2002"; 0) retorna 1, porque há apenas uma semana e 1 dia entre as datas
Exemplos 	WEEKS("19-02-2002"; "19-02-2002"; 1) retorna 0, porque não há nenhuma semana inteira entra as datas, iniciando no primeiro dia da semana (segunda ou domingo, dependendo de suas configurações locais)

WEEKSINYEAR
A função WEEKSINYEAR() retorna o número de semanas no ano dado.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	WEEKSINYEAR(ano)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ano	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	WEEKSINYEAR(2000) retorna 52

WORKDAY
A função WORKDAY() retorna a data que é um dia de trabalho a partir da data inicial.
Os feriados deverão ser um dos seguintes: número = dias a adicionar, uma única data ou uma lista de datas.
Tipo devolvido
Data
Sintaxe 	WORKDAY(data inicial; dias; feriados)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Data inicial	Texto
Dias de trabalho	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Feriados	Texto
Exemplos 	Se B9 for "01/01/2001", D3 "03/01/2001", D4 "04/01/2001" então WORKDAY(B9;2;D3:D4) retorna "sex jan 5 2001"

YEAR
A função YEAR retorna o ano de uma data. Se nenhum parâmetro for especificado o ano atual é retornado.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	YEAR(data)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Data	Texto
Exemplos 	YEAR("22/2/2002") retorna 2002
Exemplos 	YEAR(2323,1285) retorna 1906
Funções Relacionadas 	
DAY 
MONTH 

YEARFRAC
A função YEARFRAC() retorna o número de dias completos entre a data inicial e a final, de acordo com a base.
A base deverá ser um dos seguintes valores: 0 = 30/360 EUA, 1 = Atual/atual, 2 = Atual/360, 3 = Atual/365, 4 = Europeu 30/360
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	YEARFRAC(data inicial; data final; base)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Primeira data	Texto
Segunda data	Texto
intervalo	Texto

YEARS
A função YEARS() retorna a diferença entre duas datas em anos. O terceiro parâmetro indica o modo de cálculo: se o modo é 0, YEARS() retorna o número máximo possível de anos entre as duas datas. Se o modo é 1, retorna apenas anos completos, iniciados em 1 de Jan e terminados em 31 de Dez.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	YEARS(data2; data1; modo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Primeiro (anterior) valor de data	Texto
Segundo valor de data	Texto
Modo de cálculo	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	YEARS("19-02-2001"; "26-02-2002"; 0) retorna 1, porque existe uma ano e 7 dias entre as datas
Exemplos 	YEARS("19-02-2002"; "26-02-2002"; 1) retorna 0, porque não há uma ano inteiro entre as datas, iniciando do primeiro ao último dia do ano

Engenharia

BASE
A função BASE() converte um número da base 10 para um valor texto na base alvo de 2 à 36.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	BASE(número;base;precisão)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Base	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Comprimento Mínimo	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	BASE(128;8) retorna "200"

BESSELI
A função BESSELI() retorna a função modificada de Bessel In(x).
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	BESSELI(X;N)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Onde a função é avaliada	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Ordem da função	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	BESSELI(0,7;3) retorna 0,007367374
Funções Relacionadas 	
BESSELJ 
BESSELK 
BESSELY 

BESSELJ
A função BESSELJ() retorna a função Bessel.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	BESSELJ(X;N)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Onde a função é avaliada	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Ordem da função	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	BESSELJ(0,89;3) retorna 0,013974004
Funções Relacionadas 	
BESSELI 
BESSELK 
BESSELY 

BESSELK
A função BESSELK() retorna a função Bessel modificada, que é equivalente a função Bessel avaliada por argumentos puramente imaginários.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	BESSELK(X;N)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Onde a função é avaliada	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Ordem da função	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	BESSELK(3;9) retorna 397,95880
Funções Relacionadas 	
BESSELI 
BESSELJ 
BESSELY 

BESSELY
A função BESSELY() retorna a função Bessel, que é também chamada a função de Weber ou a função de Neumann.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	BESSELY(X;N)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Onde a função é avaliada	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Ordem da função	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	BESSELY(4;2) igual à 0,215903595
Funções Relacionadas 	
BESSELI 
BESSELJ 
BESSELK 

BIN2DEC
A função BIN2DEC() retorna o valor formatado como um número decimal.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	BIN2DEC(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
O valor a converter	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	BIN2DEC("1010") retorna 10
Exemplos 	BIN2DEC("11111") retorna 31

BIN2HEX
A função BIN2HEX() retorna o valor formatado como um número hexadecimal.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	BIN2HEX(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
O valor a converter	Texto
O comprimento mínimo do resultado	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	BIN2HEX("1010") retorna "a"
Exemplos 	BIN2HEX("11111") retorna "1f"

BIN2OCT
A função BIN2OCT() retorna o valor formatado como um número octal.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	BIN2OCT(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
O valor a converter	Texto
O comprimento mínimo do resultado	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	BIN2OCT("1010") retorna "12"
Exemplos 	BIN2OCT("11111") retorna "37"

COMPLEX
A função COMPLEX(real;imag) retorna um número complexo na forma x+yi.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	COMPLEX(real;imag)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Coeficiente real	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Coeficiente imaginário	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	COMPLEX(1.2;3.4) retorna "1.2+3.4i"
Exemplos 	COMPLEX(0;-1) retorna "-i"

CONVERT
A função CONVERT() retorna uma conversão de um sistema de medida para outro.
Unidades de massa suportadas: g (grama), sg (pedaços), lb (libra), u (massa atômica), oz (onça), pedra, ton, grão, pweight (centavo de peso), hweight (centena de peso).
Unidades de distância suportadas: m (metro), pol (polegada), ft (pés), mi (milha), Nmi (milha náutica), ang (Angstrom), parsec, ano-luz.
Unidades de pressão suportadas: Pa (Pascal), atm (atmosfera), mmHg (mm de Mercúrio), psi, Torr.
Unidades de força suportadas: N (Newton), dyn, pound.
Unidades de energia suportadas: J (Joule), e (erg), c (caloria Termodinâmica), cal (caloria IT), eV (elétron-volt), HPh (Cavaloforça-hora), Wh (Watt-hora), flb (pé-pound), BTU.
Unidades de força suportadas: W (Watt), HP (cavaloforça), PS (Pferdestaerke).
Unidades de magnetismo suportadas: T (Tesla), ga (Gauss).
Unidades de temperatura suportadas: C (Celsius), F (Fahrenheit), K (Kelvin).
Unidades de volume suportadas: l (litro), tsp (teaspoon), tbs (tablespoon), oz (onça líquida), cup, pt (pint), qt (quart), gal (galão), barril, m3 (metro cúbico), mi3 (milha cúbica), Nmi3 (milha náutica cúbica), pol3 (polegada cúbica), ft3 (pé cúbico), yd3 (jarda cúbica), GRT ou regton (tonelada bruta).
Unidades de área suportadas: m2 (metro quadrado), mi2 (milha quadrada), Nmi2 (milha Náutica quadrada), pol2 (polegada quadrada), ft2 (pé quadrado), yd2 (jarda quadrada), acre, ha (hectare).
Unidades de velocidade suportadas: m/s (metros por segundo), m/h (metros por hora), mph (milhas por hora), kn (nó).
Para unidades métricas qualquer um dos seguintes prefixos pode ser usado: E (exa, 1E+18), P (peta, 1E+15), T (tera, 1E+12), G (giga, 1E+09), M (mega, 1E+06), k (kilo, 1E+03), h (hecto, 1E+02), e (dekao, 1E+01), d (deci, 1E-01), c (centi, 1E-02), m (mili, 1E-03), u (micro, 1E-06), n (nano, 1E-09), p (pico, 1E-12), f (femto, 1E-15), a (atto, 1E-18).
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	CONVERT(Número; Da Unidade; Para Unidade)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Da unidade	Texto
Para unidade	Texto
Exemplos 	CONVERT(32;"C";"F") igual à 89,6
Exemplos 	CONVERT(3;"lbm";"kg") igual à 1,3608
Exemplos 	CONVERT(7,9;"cal";"J") igual à 33,0757

DEC2BIN
A função DEC2BIN() retorna o valor formatado como um número binário.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	DEC2BIN(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
O valor a converter	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
O comprimento mínimo do resultado	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	DEC2BIN(12) retorna "1100"
Exemplos 	DEC2BIN(55) retorna "110111"

DEC2HEX
A função DEC2HEX() retorna o valor formatado como um número hexadecimal.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	DEC2HEX(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
O valor a converter	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
O comprimento mínimo do resultado	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	DEC2HEX(12) retorna "c"
Exemplos 	DEC2HEX(55) retorna "37"

DEC2OCT
A função DEC2OCT() retorna o valor formatado como um número octal.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	DEC2OCT(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
O valor a converter	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
O comprimento mínimo do resultado	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	DEC2OCT(12) retorna "14"
Exemplos 	DEC2OCT(55) retorna "67"

DELTA
A função DELTA() retorna 1 se x é igual a y, caso contrário retorna 0. O y padrão é 0.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	DELTA(x; y)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	DELTA(1,2; 3,4) retorna 0
Exemplos 	DELTA(3; 3) retorna 1
Exemplos 	DELTA(1; TRUE) retorna 1

ERF
A função ERF() retorna a função do erro. Com um único argumento, o ERF() devolve a função de erro entre 0 e esse argumento.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	ERF(Limite inferior, Limite superior)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Limite inferior	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Limite superior	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	ERF(0,4) igual à 0,42839236
Funções Relacionadas 	
ERFC 

ERFC
A função ERFC() retorna a função de erro complementar.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	ERFC(Limite inferior; Limite superior)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Limite inferior	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Limite superior	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	ERFC(0,4) igual à 0,57160764
Funções Relacionadas 	
ERF 

GESTEP
A função GESTEP() retorna 1 se x é maior ou igual a y, caso contrário retorna 0. O y padrão é 0.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	GESTEP(x; y)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	GESTEP(1,2; 3,4) retorna 0
Exemplos 	GESTEP(3; 3) retorna 1
Exemplos 	GESTEP(0,4; TRUE) retorna 0
Exemplos 	GESTEP(4; 3) retorna 1

HEX2BIN
A função HEX2BIN() retorna o valor formatado como um número binário.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	HEX2BIN(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
O valor a converter	Texto
Exemplos 	HEX2BIN("a") retorna "1010"
Exemplos 	HEX2BIN("37") retorna "110111"

HEX2DEC
A função HEX2DEC() retorna o valor formatado como um número decimal.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	HEX2DEC(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
O valor a converter	Texto
Exemplos 	HEX2DEC("a") retorna 10
Exemplos 	HEX2DEC("37") retorna 55

HEX2OCT
A função HEX2OCT() retorna o valor formatado como um número octal.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	HEX2OCT(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
O valor a converter	Texto
Exemplos 	HEX2OCT("a") retorna "12"
Exemplos 	HEX2OCT("37") retorna "67"

IMABS
IMABS() retorna o módulo de um número complexo na forma x+yi.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	IMABS(número complexo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número complexo	Texto
Exemplos 	IMABS("1.2+5i") retorna 5.1419
Exemplos 	IMABS("-i") retorna 1
Exemplos 	IMABS("12") retorna 12

IMAGINARY
A função IMAGINARY(string) retorna o coeficiente imaginário de um número complexo.
Tipo devolvido
Duplo
Sintaxe 	IMAGINARY(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número complexo	Texto
Exemplos 	IMAGINARY("1.2+3.4i") retorna 3.4
Exemplos 	IMAGINARY("1.2") retorna 0

IMARGUMENT
IMARGUMENT(número complexo) retorna o argumento de um número complexo na forma x+yi.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	IMARGUMENT(número complexo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número complexo	Texto
Exemplos 	IMARGUMENT("1.2+5i") retorna 0.6072
Exemplos 	IMARGUMENT("-i") retorna -1.57079633
Exemplos 	IMARGUMENT("12") retorna "#Div/0"

IMCONJUGATE
IMCONJUGATE(número complexo) retorna o conjugado de um número complexo na forma x+yi.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	IMCONJUGATE(número complexo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número complexo	Texto
Exemplos 	IMCONJUGATE("1.2+5i") retorna "1.2-5i"
Exemplos 	IMCONJUGATE("-i") retorna "i"
Exemplos 	IMCONJUGATE("12") retorna "12"

IMCOS
A função IMCOS(string) retorna o cosseno de um número complexo.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	IMCOS(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número complexo	Texto
Exemplos 	IMCOS("1+i") retorna "0.83373-0.988898i"
Exemplos 	IMCOS("12i") retorna 81 377.4

IMCOSH
A função IMCOSH(texto) retorna o cosseno hiperbólico de um número complexo.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	IMCOSH(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número complexo	Texto
Exemplos 	IMCOSH("1+i") retorna "0,83373+0,988898i"
Exemplos 	IMCOSH("12i") retorna 0,84358

IMCOT
A função IMCOT(string) retorna o cotangente de um número complexo.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	IMCOT(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número complexo	Texto
Exemplos 	IMCOT("1+i") retorna "0.21762-0.86801i"

IMCSC
A função IMCSC(string) retorna o cossecante de um número complexo.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	IMCSC(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número complexo	Texto
Exemplos 	IMCSC("1+i") retorna "0.62151-0.30393i"

IMCSCH
A função IMCSCH(texto) retorna o cossecante hiperbólico de um número complexo.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	IMCSCH(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número complexo	Texto
Exemplos 	IMCSCH("1+i") retorna "0.30393-i0.62151"

IMDIV
IMDIV() retorna a divisão de diversos números complexos na forma x+yi.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	IMDIV(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número complexo	Uma faixa de strings
Número complexo	Uma faixa de strings
Número complexo	Uma faixa de strings
Número complexo	Uma faixa de strings
Número complexo	Uma faixa de strings
Exemplos 	IMDIV(1.2;"3.4+5i") retorna "0.111597-0.164114i"
Exemplos 	IMDIV("12+i";"12-i") retorna "0.986207+0.16551i"

IMEXP
IMEXP(string) retorna a potência de um número complexo.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	IMEXP(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número complexo	Texto
Exemplos 	IMEXP("2-i") retorna "3.99232-6.21768i"
Exemplos 	IMEXP("12i") retorna "0.843854-0.536573i"

IMLN
IMLN(texto) retorna o logaritmo natural de um número complexo.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	IMLN(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número complexo	Texto
Exemplos 	IMLN("3-i") retorna "1.15129-0.321751i"
Exemplos 	IMLN("12") retorna 2.48491

IMLOG10
O IMLOG10(texto) devolve o logaritmo de base 10 de um número complexo.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	IMLOG10(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número complexo	Texto
Exemplos 	IMLOG10("3+4i") retorna "0,69897+0,402719i"

IMLOG2
O IMLOG2(texto) retorna o logaritmo de base 2 de um número complexo.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	IMLOG2(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número complexo	Texto
Exemplos 	IMLOG2("3+4i") retorna "2,321928+1,337804i"

IMPOWER
IMPOWER(string) retorna um número complexo elevado a uma potência.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	IMPOWER(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número complexo	Texto
Potência	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	IMPOWER("4-i";2) retorna "15-8i"
Exemplos 	IMPOWER("1.2";2) retorna 1.44

IMPRODUCT
IMPRODUCT() retorna o produto de diversos números complexos na forma x+yi.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	IMPRODUCT(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número complexo	Uma faixa de strings
Número complexo	Uma faixa de strings
Número complexo	Uma faixa de strings
Número complexo	Uma faixa de strings
Número complexo	Uma faixa de strings
Exemplos 	IMPRODUCT(1.2;"3.4+5i") retorna "4.08+6i"
Exemplos 	IMPRODUCT(1.2;"1i") retorna "+1.2i"

IMREAL
A função IMREAL(string) retorna o coeficiente real de um número complexo.
Tipo devolvido
Duplo
Sintaxe 	IMREAL(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número complexo	Texto
Exemplos 	IMREAL("1.2+3.4i") retorna 1.2
Exemplos 	IMREAL("1.2i") retorna 0

IMSEC
A função IMSEC(string) retorna o secante de um número complexo.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	IMSEC(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número complexo	Texto
Exemplos 	IMSEC("1+i") retorna "0.49833+i0.59108"

IMSECH
A função IMSECH(texto) retorna o secante hiperbólico de um número complexo.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	IMSECH(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número complexo	Texto
Exemplos 	IMSECH("1+i") retorna "0.49833-i0.59108"

IMSIN
A função IMSIN(string) retorna o seno de um número complexo.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	IMSIN(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número complexo	Texto
Exemplos 	IMSIN("1+i") retorna "1.29846+0.634964i"
Exemplos 	IMSIN("1.2") retorna -0.536573

IMSINH
A função IMSINH(texto) retorna o seno hiperbólico de um número complexo.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	IMSINH(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número complexo	Texto
Exemplos 	IMSINH("1+i") retorna "0,63496+1,29846i"
Exemplos 	IMSINH("1,2") retorna 1,50946

IMSQRT
IMSQRT(string) retorna a raiz quadrada de um número complexo.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	IMSQRT(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número complexo	Texto
Exemplos 	IMSQRT("1+i") retorna "1.09868+0.45509i"
Exemplos 	IMSQRT("1.2i") retorna "0.774597+0.774597i"

IMSUB
IMSUB() retorna a diferença de diversos números complexos na forma x+yi.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	IMSUB(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número complexo	Uma faixa de strings
Número complexo	Uma faixa de strings
Número complexo	Uma faixa de strings
Número complexo	Uma faixa de strings
Número complexo	Uma faixa de strings
Exemplos 	IMSUB(1.2;"3.4+5i") retorna "-2.2-5i"
Exemplos 	IMSUB(1.2;"1i") retorna "1.2-i"

IMSUM
IMSUM() retorna a soma de diversos números complexos na forma x+yi.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	IMSUM(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número complexo	Uma faixa de strings
Número complexo	Uma faixa de strings
Número complexo	Uma faixa de strings
Número complexo	Uma faixa de strings
Número complexo	Uma faixa de strings
Exemplos 	IMSUM(1.2;"3.4+5i") retorna "4.6+5i"
Exemplos 	IMSUM(1.2;"1i") retorna "1.2+i"

IMTAN
A função IMTAN(texto) retorna a tangente de um número complexo.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	IMTAN(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número complexo	Texto
Exemplos 	IMTAN("1+i") retorna "0,27175+1,08392i"
Exemplos 	IMTAN("1,2") retorna 2,57215

IMTANH
A função IMTANH(texto) retorna a tangente hiperbólica de um número complexo.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	IMTANH(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número complexo	Texto
Exemplos 	IMTANH("1+i") retorna "1,08392+0,27175i"
Exemplos 	IMTANH("1,2") retorna 0,83365

OCT2BIN
A função OCT2BIN() retorna o valor formatado como um número binário.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	OCT2BIN(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
O valor a converter	Texto
O comprimento mínimo do resultado	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	OCT2BIN("12") retorna "1010"
Exemplos 	OCT2BIN("55") retorna "101101"

OCT2DEC
A função OCT2DEC() retorna o valor formatado como um número decimal.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	OCT2DEC(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
O valor a converter	Texto
Exemplos 	OCT2DEC("12") retorna 10
Exemplos 	OCT2DEC("55") retorna 45

OCT2HEX
A função OCT2HEX() retorna o valor formatado como um número hexadecimal.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	OCT2HEX(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
O valor a converter	Texto
O comprimento mínimo do resultado	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	OCT2HEX("12") retorna "A"
Exemplos 	OCT2HEX("55") retorna "2D"

Financeiro

ACCRINT
A função ACCRINT retorna o juro acumulado por um seguro que paga uma taxa periódica. As frequências permitidas são 1 - anual, 2 - semestral ou 4 - quadrimestral. Base é o tipo de contagem de dias que você deseja usar: 0: US 30/360 (padrão), 1: dias reais, 2: dias reais/360, 3: dias reais/365 ou 4: Europeu 30/365.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	ACCRINT(emissão; primeiro juro; ajuste; taxa; valor; frequência; base)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Data de emissão	Data
Primeiro juro	Data
Ajuste	Data
Taxa anual de seguro	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Valor igual	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Número de pagamentos por ano	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Base de contagem de dias	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	ACCRINT("28/2/2001"; "31/8/2001"; "1/5/2001"; 0,1; 1000; 2; 0) retorna 16.944
Funções Relacionadas 	
ACCRINTM 

ACCRINTM
A função ACCRINTM retorna o juro acumulado por um seguro que paga uma taxa na data de vencimento. Base é o tipo de contagem de dias que você deseja usar: 0: US 30/360 (padrão), 1: dias reais, 2: dias reais/360, 3: dias reais/365 ou 4: Europeu 30/365.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	ACCRINTM(emissão; ajuste; taxa; valor; base)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Data de emissão	Data
Ajuste	Data
Taxa anual de seguro	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Valor igual	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Base de contagem de dias	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	ACCRINTM("28/2/2001"; "31/8/2001"; 0,1; 100) retorna 5,0278
Funções Relacionadas 	
ACCRINT 

AMORDEGRC
A função AMORDEGRC calcula o valor de amortização para o sistema de contabilidade Francês, usando uma desvalorização decrescente.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	AMORDEGRC( Custo; dataCompra; data fim primeiro período; salvado; período; taxa; base)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Custo	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Vp	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Vf	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	AMORDEGRC( 1000; "2006-02-01"; "2006-12-31"; 10; 0; 0,1; 1 ) retorna 228
Funções Relacionadas 	
AMORLINC 
DB 
DDB 
YEARFRAC 

AMORLINC
A função AMORLINC calcula o valor da amortização para o sistema de contabilidade Francês, usando uma desvalorização linear.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	AMORLINC( Custo; data compra; data fim primeiro período; salvado; período; taxa; base)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
P	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Vp	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Vf	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	AMORLINC( 1000; "2004-02-01"; "2004-12-31"; 10; 0; 0,1; 1 ) retorna 91,256831
Funções Relacionadas 	
AMORDEGRC 
DB 
DDB 
YEARFRAC 

COMPOUND
A função COMPOUND() retorna o valor de um investimento, dados o principal, taxa de juros nominal, frequência de capitalização e tempo. Por exemplo: $5000 a 12% de juros compostos trimestralmente por 5 anos é igual a COMPOUND(5000;0.12;4;5) ou $9030,56.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	COMPOUND(inicial;juros;períodos;períodos_por_ano)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Principal	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Taxa de juros	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Períodos por ano	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Anos	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	COMPOUND(5000;0.12;4;5) é igual a 9030,56

CONTINUOUS
A função CONTINUOUS() calcula o retorno continuamente capitalizado de juros, dados o principal, taxa de juros nominal e tempo em anos. Por exemplo: $1000 a 10% nominais ao ano por 1 ano é igual a CONTINUOUS(1000;,1;1) ou $1105,17. [N do T: esta modalidade de capitalização é quase inexistente no Brasil.]
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	CONTINOUS(principal;juros;anos)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Principal	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Taxa de juros	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Anos	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	CONTINUOUS(1000;0.1;1) é igual a 1105.17

COUPNUM
A função COUPNUM retorna o número de cupons a serem pagos entre o ajuste e o vencimento. Base é o tipo de contagem de dias que você deseja usar: 0: US 30/360 (padrão), 1: dias reais, 2: dias reais/360, 3: dias reais/365 ou 4: Europeu 30/365.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	COUPNUM(acordo; maturidade; frequência; base)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ajuste	Data
Vencimento	Data
Frequência	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Base de contagem de dias	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	COUPNUM("28/2/2001"; "31/8/2001"; 2; 0) retorna 1

CUMIPMT
Calcula o pagamento de empréstimo acumulado.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	CUMIPMT(taxa, períodos, valor, início, fim, tipo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
taxa	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
períodos	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
valor	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
início	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
fim	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
tipo	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	CUMIPMT( 0,06/12; 5*12; 100000; 5; 12; 0 ) é igual a -3562,187023
Funções Relacionadas 	
IPMT 
CUMPRINC 

CUMPRINC
Calcula o pagamento principal acumulado.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	CUMPRINC(taxa, períodos, valor, início, fim, tipo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
taxa	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
períodos	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
valor	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
início	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
fim	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
tipo	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	CUMPRINC( 0.06/12; 5*12; 100000; 5; 12; 0 ) é igual a -11904,054201
Funções Relacionadas 	
PPMT 
CUMIPMT 

DB
A função DB() calcula a depreciação de um investimento por um período fornecido usando um método de declínio fixo do balancete. Mês é opcional, se omitido é assumido que vale 12.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	DB(custo; valor assegurado; vida; período [;mês])
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Custo	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Assegurado	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Vida	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Período	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Mês	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	DB(8000;400;6;3) igual à 1158.40
Exemplos 	DB(8000;400;6;3;2) igual à 1783.41
Funções Relacionadas 	
DDB 
SLN 

DDB
A função DB() calcula a depreciação de um investimento por um período fornecido usando um método aritmético de declinação. O fator é opcional, se omitido é assumido que é 2. Todos os parâmetros devem ser maiores que zero.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	DB(custo; valor assegurado; vida; período [;fator])
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Custo	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Assegurado	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Vida	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Período	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Fator	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	DDB(75000;1;60;12;2) retorna 1721.81
Funções Relacionadas 	
SLN 

DISC
A função DISC retorna a taxa de desconto para um seguro. Base é o tipo de contagem de dias que você deseja usar: 0: US 30/360 (padrão), 1: dias reais, 2: dias reais/360, 3: dias reais/365 ou 4: Europeu 30/365.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	DISC(acordo; maturidade; par; retenção [; base ] )
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ajuste	Data
Vencimento	Data
Preço por valores de face de $100	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Amortização	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Base de contagem de dias	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	DISC("28/2/2001"; "31/8/2001"; 12; 14) retorna 0,2841
Funções Relacionadas 	
YEARFRAC 

DOLLARDE
A função DOLLARDE() retorna um preço em dólar expresso como um número decimal. O dólar fracional é o número a ser convertido e a fração é o denominador da fração.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	DOLLARDE(dólar fracional; fração)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Dólar Fracional	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Fração	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	DOLLARDE(1,02; 16) - padrão para 1 e 2/16 - retorna 1,125
Funções Relacionadas 	
DOLLARFR 
TRUNC 

DOLLARFR
A função DOLLARFR() retorna um preço em dólar expresso como uma fração. O dólar decimal é o número a ser convertido e a fração é o denominador da fração.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	DOLLARFR(dólar fracional; fração)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Dólar Decimal	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Fração	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	DOLLARFR(1,125; 16) retorna 1,02. (1 + 2/16)
Funções Relacionadas 	
DOLLARDE 
TRUNC 

DURATION
Retorna o número de períodos necessários para um investimento reter um valor desejado.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	DURATION(rate; vp; vf)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Taxa	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Valor presente (VP)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Valor futuro (VF)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	DURATION(0.1; 1000; 2000) retorna 7.27
Funções Relacionadas 	
FV 
PV 

DURATION_ADD
Retorna a duração de Macauley de um seguro de prêmio fixo em anos.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	DURATION_ADD(Acordo; Maturidade; Cupom; Receita; Frequência; Base)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ajuste	Data
Vencimento	Data
Cupom	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Rendimento	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Frequência	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Base	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	DURATION_ADD( "1998-01-01"; "2006-01-01"; 0,08; 0,09; 2; 1 ) retorna 5,9937749555
Funções Relacionadas 	
MDURATION 

EFFECT
A função EFFECT() calcula o rendimento efetivo dada uma taxa de juros nominal (alegada ou APR). Por exemplo: Juros de 8% ao ano compostos mensalmente fornecem um rendimento efetivo de EFFECT(.08;12) ou 8,3%.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	EFFECT(nominal;períodos)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Taxa de juros nominal	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Períodos	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	EFFECT(0,08;12) igual à 0,083
Funções Relacionadas 	
EFFECTIVE 
NOMINAL 

EFFECTIVE
A função EFFECTIVE() calcula a taxa efetiva para uma dada taxa de juros (taxa anual ou APR). Faz o mesmo que a EFFECT.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	EFFECTIVE(nominal;períodos)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Taxa de juros nominal	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Períodos	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Funções Relacionadas 	
EFFECT 

EURO
A função EURO() converte um Euro para a moeda nacional de um determinado país da união monetária Europeia. A moeda é uma das seguintes: ATS (Áustria), BEF (Bélgica), DEM (Alemanha), ESP (Espanha), EUR (Euro), FIM (Finlândia), FRF (França), GRD (Grécia), IEP (Irlanda), ITL (Itália), LUF (Luxemburgo), NLG (Holanda) ou PTE (Portugal).
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	EURO(monetário)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Monetário	Texto
Exemplos 	EURO("DEM") igual à 1.95583
Funções Relacionadas 	
EUROCONVERT 

EUROCONVERT
A função EUROCONVERT() converte um número de uma moeda nacional para outra moeda da União Europeia, usando o Euro como intermediário. A moeda é uma das seguintes: ATS (Áustria), BEF (Bélgica), DEM (Alemanha), ESP (Espanha), EUR (Euro), FIM (Finlândia), FRF (França), GRD (Grécia), IEP (Irlanda), ITL (Itália), LUF (Luxemburgo), NLG (Holanda) ou PTE (Portugal).
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	EUROCONVERT(número; moeda origem; moeda destino)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Moeda de origem	Texto
Moeda de destino	Texto
Exemplos 	EUROCONVERT(1; "EUR"; "DEM") é igual a 1,95583
Funções Relacionadas 	
EURO 

FV
A função FV() retorna o valor futuro de um investimento, dados o principal, a taxa de juros e o tempo decorrido. Se você tem $1000 em uma conta bancária rendendo 8% de juros, após dois anos você terá FV(1000;0,08;2) ou $1166,40.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	FV(valor atual;rendimento;períodos)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor presente	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Taxa	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Períodos	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	FV(1000;0.08;2) retorna 1166.40
Funções Relacionadas 	
PV 
NPER 
PMT 
RATE 

FV_ANNUITY
A função FV_ANNUITY() devolve o valor futuro duma sequência de pagamentos dado o valor do pagamento, a taxa de juros e o número de períodos. Por exemplo, se você recebe 500 reais por ano em 20 anos e o investir a 8%, o total ao fim de 20 anos será FV_annuity (500;0,08;20) ou 22.880,98 reais. Esta função assume que os pagamentos são feitos ao fim de cada período.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	FV_ANNUITY(quantia;taxa;períodos)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Pagamento por período	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Taxa de juros	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Períodos	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	O FV_ANNUITY(1000;0,05;5) é igual a 5525,63

INTRATE
A função INTRATE retorna a taxa de juros para um seguro completamente investido. Base é o tipo de contagem de dias que você deseja usar: 0: US 30/360 (padrão), 1: dias reais, 2: dias reais/360, 3: dias reais/365 ou 4: Europeu 30/365.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	INTRATE(ajuste; vencimento; investimento; amortização; base)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ajuste	Data
Vencimento	Data
Investimento	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Amortização	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Base de contagem de dias	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	INTRATE("28/2/2001"; "31/8/2001"; 1000000; 2000000; 1) retorna 1,98

IPMT
IPMT calcula a quantia de um pagamento de uma anuidade indo para um juro.
Taxa é a taxa de juros periódica.
Período é o período de amortização. 1 para o primeiro e NPER para o último período.
NPER é o número total de períodos durante os quais a anuidade é paga.
PV é o valor atual na sequência de pagamentos.
FV (opcional) é o valor (futuro) desejado. Padrão: 0.
Tipo (opcional) define a data devida. 1 para pagamento no início de um período e 0 (padrão) para pagamento no final do período.
O exemplo mostra o juro pago no último ano de um empréstimo de três anos. A taxa de juros é de 10 porcento.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	IPMT(Taxa; Período; NPer; VP; VF; Tipo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Taxa	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Período	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Número de períodos	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Valores presentes	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Valor futuro (opcional)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Tipo (opcional)	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	IPMT(0,1;3;3;8000) igual à -292,45
Funções Relacionadas 	
PPMT 
PV 
PMT 

IRR
A função IRR calcula a taxa interna de retorno para uma série de fluxos monetários.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	IRR( Valores[; Adivinhar = 0.1 ] )
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Adivinhar	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Funções Relacionadas 	
XIRR 

ISPMT
Calcula o juro pago para um período fornecido de um investimento.
Taxa é a taxa de juros periódica.
Período é o período de amortização. 1 para o primeiro e NPer para o último período.
NPer é o número total de períodos durante os quais a anuidade é paga.
PV é o valor atual na sequência de pagamentos.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	ISPMT(Taxa; Período; NPer; VP)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Taxa	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Período	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Número de períodos	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Valor presente (VP)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	ISPMT(0,1; 1; 3; 8000000) igual à -533333
Funções Relacionadas 	
PV 
FV 
NPER 
PMT 
RATE 

LEVEL_COUPON
A função LEVEL_COUPON() calcula o valor de um título 'level-coupon'. Por exemplo: se a taxa de juros é 10%, um título de $1000 com cupons semianuais a uma taxa de 13% que amadurece em 4 anos vale LEVEL_COUPON( 1000; .13; 2; 4; .1) ou $1096.95.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	LEVEL_COUPON(valor de face;taxa do cupom;cupons por ano;anos;taxa de mercado)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor de face	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Taxa do cupom	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Cupons por ano	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Anos	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Taxa de juros do mercado	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	LEVEL_COUPON(1000;.13;2;4;.1) igual à 1096.95

MDURATION
A função MDURATION() irá calcular a duração de Macauley modificada para um seguro de prêmio fixo em anos.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	MDURATION( Acordo; Maturidade; Cupão; Receita; Frequência; [ Base=0 ])
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ajuste	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Vencimento	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Cupom	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Rendimento	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Frequência	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Base	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	O MDURATION("2004-02-01"; "2004-05-31"; 0,08; 0,09; 2; 0) retorna 0,316321106
Funções Relacionadas 	
DURATION 

MIRR
A função MIRR() irá calcular a taxa interna modificada de retorno (IRR) de uma série de investimentos periódicos.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	MIRR(valores; investimento; reinvestimento)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Investimento	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Reinvestimento	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	MIRR({100;200;-50;300;-200}, 5%, 6%) é igual a 34,2823387842%
Funções Relacionadas 	
IRR 

NOMINAL
A função NOMINAL() calcula a taxa de juros nominal (alegada) dada uma taxa de juros efetiva (anualizada) capitalizada a um intervalo regular. Por exemplo: para obter 8% de uma conta capitalizada mensalmente, você precisa de um retorno NOMINAL(.08;12) ou 7,72%.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	NOMINAL(efetivo;períodos)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Taxa de juros efetiva	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Períodos	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	NOMINAL(0.08;12) igual a 0.0772
Funções Relacionadas 	
EFFECT 

NPER
Retorna o número de períodos de um investimento.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	NPER(taxa;pagamento;vp;vf;tipe)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Taxa	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Pagamento	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Valor presente (VP)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Valor futuro (VF - opcional)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Tipo (opcional)	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	NPER(0.1; -100; 1000) igual à 11
Exemplos 	NPER(0.06; 0; -10000; 20000 ;0) retorna 11.906
Funções Relacionadas 	
FV 
RATE 
PMT 
PV 

NPV
O valor presente líquido (NPV) para uma série de fluxos monetários periódicos.
Calcula o valor líquido atual para uma série de fluxos monetários periódicos com a taxa de desconto. Os valores deverão ser positivos se forem créditos ou negativos se forem débitos.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	NPV(Taxa; Valores)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Taxa	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Valores (lista)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	NPV(100%;4;5;7) = 4,125
Funções Relacionadas 	
FV 
IRR 
NPER 
PMT 
PV 

ODDLPRICE
A função ODDLPRICE calcula o valor do seguro por cada 100 unidades monetárias do valor de face. O seguro tem uma última data de juro irregular.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	ODDLPRICE( Acordo; Maturidade; Último; Taxa; Receita Anual; Retenção; Frequência [; Base = 0 ] )
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ajuste	Data
Vencimento	Data
Último	Data
Taxa	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Receita Anual	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Amortização	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Frequência	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Base	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	ODDLPRICE(DATE(1990;6;1);DATE(1995;12;31);DATE(1990;1;1);3%;5%;100;2) retorna 90,991042345

ODDLYIELD
A função ODDLYIELD calcula a receita do seguro que tem uma última data de juro irregular.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	ODDLYIELD( Acordo; Maturidade; Último; Taxa; Preço; Retenção; Frequência [; Base = 0 ] )
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ajuste	Data
Vencimento	Data
Último	Data
Taxa	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Preço	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Amortização	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Frequência	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Base	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	ODDLYIELD(DATE(1990;6;1);DATE(1995;12;31);DATE(1990;1;1);3%;91;100;2) retorna 4,997775351
Funções Relacionadas 	
ODDLPRICE 

PMT
PMT retorna o aumento do pagamento para um empréstimo baseado numa taxa de juros constante e pagamentos constantes (cada pagamento possui valor igual).
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	PMT(taxa; períodos ; vp [; vf = 0 [; tipo = 0 ]] )
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Taxa	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Número de períodos (NPer)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Valor presente (VP)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Valor futuro (VF - opcional)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Tipo (opcional)	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	PMT(0,1; 4; 10000) igual à -3154,71
Funções Relacionadas 	
NPER 
IPMT 
PPMT 
PV 

PPMT
PPMT calcula a quantia de um pagamento de uma anuidade indo para o principal.
Taxa é a taxa de juros periódica.
Período é o período de amortização. 1 para o primeiro e NPER para o último período.
NPER é o número total de períodos durante os quais a anuidade é paga.
PV é o valor atual na sequência de pagamentos.
FV (opcional) é o valor (futuro) desejado. Padrão: 0.
Tipo (opcional) define a data devida. 1 para pagamento no início de um período e 0 (padrão) para pagamento no final do período.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	PPMT(Taxa; Período; Núm Períodos; VP [; VF = 9 [; Tipo = 0 ]] )
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Taxa	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Período	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Número de períodos	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Valor presente	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Valor futuro (opcional)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Tipo (opcional)	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	PPMT(0,0875;1;36;5000;8000;1) igual à -18,48
Funções Relacionadas 	
IPMT 
PMT 
PV 

PRICEMAT
O PRICEMAT calcula o preço por cada 100 unidades monetárias do valor de face do seguro que paga o juro na data de maturidade.
Método de cálculo de base
0 Método dos EUA, 12 meses, com meses de 30 dias
1 Número atual de dias no ano, número atual de dias nos meses
2 360 dias num ano, número atual de dias nos meses
4 365 dias num ano, número atual de dias nos meses
5 Método Europeu, 12 meses, cada mês com 30 dias
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	PRICEMAT(acordo final; maturidade; acordo; taxa; receita [; base = 0 ] )
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ajuste	Data
Vencimento	Data
Acordo	Data
Taxa de desconto	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Rendimento	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Base	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	PRICEMAT(DATE(1990;6;1);DATE(1995;12;31);DATE(1990;1;1);6%;5%) retorna 103,819218241

PV
A função PV() retorna o valor atual de um investimento -- o valor que hoje geraria uma quantidade de dinheiro no futuro, fornecido o tempo e a taxa de juros. Por exemplo, se você quer ter $1166,40 para comprar um computador novo e pretende comprá-lo em dois anos com uma taxa de 8% ao ano, você precisa depositar hoje PV(1166,4;0,08;2) ou $1000.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	PV(valor_futuro;juros;períodos)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor futuro	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Taxa de juros	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Períodos	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	PV(1166,40;0,08;2) retorna 1000

PV_ANNUITY
A função PV_ANNUITY() devolve o valor atual de uma anuidade ou sequência de pagamentos. Por exemplo, um bilhete de loteria de "um milhão de reais" que paga 50.000 reais por 20 anos, com uma taxa de juro de 5%, vale na realidade PV_ANNUITY(50000;0,05;20) ou 623 111 reais. Esta função assume que os pagamentos são feitos no fim de cada período.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	PV_ANNUITY(quantidade;taxa;períodos)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Pagamento por período	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Taxa de juros	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Períodos	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	O PV_ANNUITY(1000;0,05;5) é igual a 4329,48

RATE
A função RATE() calcula a taxa de juro fixa por período de um investimento.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	RATE(nper;pagamento;vp;vf;tipo;adivinhar))
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Período de pagamento	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Pagamentos regulares	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Valor presente	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Valor futuro	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Tipo	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Adivinhar	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	RATE(4*12;-200;8000) igual a 0.007701472

RECEIVED
A função RECEIVED retornou a quantia recebida na data de vencimento por um seguro investido. Base é o tipo de contagem de dias que você deseja usar. 0: US 30/360 (padrão), 1: dias reais, 2: dias reais/360, 3: dias reais/365 ou 4: Europeu 30/365. A data de ajuste deve ser anterior à data de vencimento.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	RECEIVED(ajuste; vencimento; investimento; desconto; base)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ajuste	Data
Vencimento	Data
Investimento	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Taxa de desconto	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Base	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	RECEIVED("28/2/2001"; "31/8/2001"; 1000; 0,05; 0) retorna 1.025,787

RRI
A função RRI calcula a taxa de juro resultante do lucro (retorno) de um investimento.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	RRI( P; VP; VF)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
P	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Vp	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Vf	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	RRI(1;100;200) retorna 1
Funções Relacionadas 	
FV 
NPER 
PMT 
PV 
RATE 

SLN
A função SLN() determinará a linha de depreciação de um investimento por um período simples. Custo é a quantidade que você paga pelo investimento. Assegurado é o valor de seu investimento no fim do período. Vida é o número de períodos através do qual seu investimento será depreciado. SLN divide o custo pela vida de um investimento.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	SLN(custo; valor assegurado; vida)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Custo	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Assegurado	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Vida	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	SLN(10000;700;10) igual à 930
Funções Relacionadas 	
SYD 
DDB 

SYD
A função SYD() calcula o somatório de anos de depreciação para um investimento baseado num custo, valor assegurado, vida antecipada, e um período específico. Este método acelera a taxa de depreciação, então gastos cada vez mais depreciativos ocorrem nos primeiros períodos do que nos últimos. O custo de depreciação é menor que o valor assegurado. A vida útil é o número de períodos (tipicamente anos) pelo qual o investimento é depreciado.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	SYD(custo; valor assegurado; vida; período)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Custo	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Assegurado	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Vida	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Período	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	SYD(5000; 200; 5; 2) igual à 1280
Funções Relacionadas 	
SLN 
DDB 

TBILLEQ
A função TBILLEQ retorna a obrigação equivalente para um papel do tesouro público. A data de vencimento deve ser posterior à data de ajuste mas dentro de 365 dias.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	TBILLEQ(ajuste; vencimento; desconto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ajuste	Data
Vencimento	Data
Taxa de desconto	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	TBILLEQ("28/2/2001"; "31/8/2001"; 0,1) retorna 0,1068
Funções Relacionadas 	
TBILLPRICE 
TBILLYIELD 

TBILLPRICE
A função TBILLPRICE retorna o preço por valores de $100 para um papel do tesouro público. A data de vencimento deve ser posterior à data de ajuste mas dentro de 365 dias. A taxa de desconto deve ser positiva.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	TBILLPRICE(ajuste; vencimento; desconto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ajuste	Data
Vencimento	Data
Taxa de desconto	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	TBILLPRICE("28/2/2001"; "31/8/2001"; 0,05) retorna 97,4444
Funções Relacionadas 	
TBILLEQ 
TBILLYIELD 

TBILLYIELD
A função TBILLYIELD retorna o rendimento para um papel do tesouro público. A data de vencimento deve ser posterior à data de ajuste mas dentro de 365 dias. O preço deve ser positivo.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	TBILLYIELD(ajuste; vencimento; preço)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ajuste	Data
Vencimento	Data
Preço por valores de face de $100	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	TBILLYIELD("28/2/2001"; "31/8/2001"; 600) retorna -1,63
Funções Relacionadas 	
TBILLEQ 
TBILLPRICE 

VDB
O VDB calcula a permissão de desvalorização de um bem com um determinado valor inicial, um tempo de vida útil esperado e um valor final de salvação para um dado período, usando o método de balanço em declinação com taxa variável.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	VDB(custo; salvado; vida; período-início; período-fim; [; fator-desvalorização = 2 [; mudar = falso ]] )
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ajuste	Data
Vencimento	Data
Preço	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Amortização	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Base	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	VDB(10000;600;10;0;0,875;1,5) retorna 1312,5

XIRR
A função XIRR calcula a taxa interna de retorno para uma série não-periódica de fluxos monetários.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	XIRR( Valores; Data[; Adivinhar = 0.1 ] )
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Datas	Data
Adivinhar	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	XIRR(B1:B4;C1:C4) Supondo que B1:B4 contém -20000, 4000, 12000, 8000 enquanto C1:C4 contém "=DATE(2000;1;1)", "=DATE(2000;6;1)", "=DATE(2000;12;30)", "=DATE(2001;3;1)" retorna 0.2115964
Funções Relacionadas 	
IRR 

XNPV
A função XNPV calcula o valor presente líquido para uma série de fluxos monetários.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	XNPV( Taxa; Valores; Datas )
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Taxa	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Valores	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Datas	Data
Exemplos 	XNPV(5%;B1:B4;C1:C4), supondo que B1:B4 contém -20000, 4000, 12000, 8000 enquanto C1:C4 contém "=DATE(2000;1;1)", "=DATE(2000;6;1)", "=DATE(2000;12;30)", "=DATE(2001;3;1)", retorna 2907,83187
Funções Relacionadas 	
NPV 

YIELDDISC
O YIELDDISC calcula a receita de um seguro descontado por cada 100 unidades monetárias do valor de face.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	YIELDDISC(acordo; maturidade; preço, retenção, base)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ajuste	Data
Vencimento	Data
Preço	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Amortização	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Base	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	YIELDDISC(DATE(1990;6;1);DATE(1990;12;31);941,66667;1000) retorna 0,106194684

YIELDMAT
A função YIELDMAT calcula a receita do seguro que paga os juros na data de maturidade.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	YIELDMAT( Acordo Atual; Maturidade; Acordo; Taxa; Preço; Base )
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ajuste	Data
Vencimento	Data
Acordo	Data
Taxa de desconto	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Preço	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Base	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	YIELDMAT(DATE(1990;6;1);DATE(1995;12;31);DATE(1990; 1; 1); 6%;103,819218241) retorna 0,050000000
Funções Relacionadas 	
YIELDDISC 

ZERO_COUPON
A função ZERO_COUPON() calcula o valor de um título 'zero-coupon' (desconto puro). Por exemplo: Se a taxa de juros é 10%, um título de $1000 que amadurece em 20 anos vale ZERO_COUPON(1000; .1; 20) ou $148,64.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	ZERO_COUPON(valor de face;taxa;anos)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor de face	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Taxa de juros	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Anos	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	ZERO_COUPON(1000;.1;20) igual à 148.64

Informações

ERRORTYPE
A função ERRORTYPE() converte um erro para um número. Se o valor não for um erro, é devolvido um erro. Caso contrário, é devolvido um código numérico. Os códigos de erro estão modelados no Excel.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	ERRORTYPE(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Erro	Qualquer tipo de valor
Exemplos 	ERRORTYPE(NA()) retorna 7
Exemplos 	ERRORTYPE(0) retorna um erro

FILENAME
Retorna o nome do arquivo atual. Se o arquivo atual ainda não foi salve, um texto vazio é retornado.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	FILENAME()
Parâmetros 	

FORMULA
A função FORMULA() retorna a fórmula de uma célula como uma string.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	FORMULA(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Referência	Referência
Exemplos 	FORMULA(A1) retorna "=SUM(1+2)" se a célula A1 contém tal fórmula.

INFO
A função INFO() retorna informação sobre o ambiente operacional atual. Tipos de parâmetros especificam que tipo de informação você deseja retornar. Pode ser um dos seguintes: "directory" retorna o caminho da pasta atual, "numfile" retorna número de documentos ativos, "release" retorna a versão do como texto, "recalc" retorna o modo atual de recálculo: "Automatic" ou "Manual", "system" retorna o nome do ambiente operacional, "osversion" retorna a versão do sistema operacional atual.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	INFO(tipo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Tipo de informação	Texto

ISBLANK
A função ISBLANK() retorna Verdadeiro se o parâmetro é vazio. De outro modo ela retorna Falso.
Tipo devolvido
Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Sintaxe 	ISBLANK(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Qualquer valor	Qualquer tipo de valor
Exemplos 	ISBLANK(A1) retorna True se A1 é vazio
Exemplos 	ISBLANK(A1) retorna False se A1 possui um valor

ISDATE
A função ISDATE() retorna Verdadeiro se o parâmetro é um valor de data. Caso contrário retorna Falso
Tipo devolvido
Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Sintaxe 	ISDATE(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Qualquer valor	Qualquer tipo de valor
Exemplos 	ISDATE("2000-2-2") retorna Verdadeiro
Exemplos 	ISDATE("olá") retorna False

ISERR
A função ISERR() retorna Verdadeiro se o parâmetro é um erro que não o N/D. Caso contrário, retorna Falso. Use o ISERROR() se quiser incluir também o erro N/D.
Tipo devolvido
Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Sintaxe 	ISERR(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Qualquer valor	Qualquer tipo de valor
Funções Relacionadas 	
ISERROR 
ISNA 

ISERROR
A função ISERROR() devolve Verdadeiro se o parâmetro é um erro de qualquer tipo. Caso contrário devolve Falso.
Tipo devolvido
Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Sintaxe 	ISERROR(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Qualquer valor	Qualquer tipo de valor
Funções Relacionadas 	
ISERR 
ISNA 

ISEVEN
A função ISEVEN() retorna Verdadeiro se o número é par. Caso contrário, retorna Falso.
Tipo devolvido
Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Sintaxe 	ISEVEN(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Qualquer valor	Qualquer tipo de valor
Exemplos 	ISEVEN(12) retorna Verdadeiro
Exemplos 	ISEVEN(-7) retorna Falso

ISFORMULA
A função ISFORMULA() retorna Verdadeiro, se a célula referenciada tiver uma fórmula. Caso contrário, retorna um valor falso.
Tipo devolvido
Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Sintaxe 	ISFORMULA(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Referência	Referência

ISLOGICAL
A função ISLOGICAL() retorna Verdadeiro se o parâmetro é um valor booleano. Caso contrário retorna Falso.
Tipo devolvido
Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Sintaxe 	ISLOGICAL(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Qualquer valor	Qualquer tipo de valor
Exemplos 	ISLOGICAL(A1 >A2) retorna True
Exemplos 	ISLOGICAL(12) retorna False

ISNA
A função ISNA() retorna Verdadeiro se o parâmetro é um erro N/D. Caso contrário devolve Falso.
Tipo devolvido
Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Sintaxe 	ISNA(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Qualquer valor	Qualquer tipo de valor
Funções Relacionadas 	
ISERR 
ISERROR 

ISNONTEXT
A função ISNONTEXT() devolve Verdadeiro se o parâmetro não é uma sequência de texto. Caso contrário, devolve Falso. Faz o mesmo que o ISNOTTEXT.
Tipo devolvido
Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Sintaxe 	ISNONTEXT(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Qualquer valor	Qualquer tipo de valor
Exemplos 	ISNONTEXT(12) retorna Verdadeiro
Exemplos 	ISNONTEXT("olá") retorna Falso
Funções Relacionadas 	
ISNOTTEXT 

ISNOTTEXT
A função ISNOTTEXT() devolve Verdadeiro se o parâmetro não é uma sequência de texto. Caso contrário, devolve Falso. Faz o mesmo que a ISNONTEXT.
Tipo devolvido
Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Sintaxe 	ISNOTTEXT(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Qualquer valor	Qualquer tipo de valor
Exemplos 	O ISNOTTEXT(12) devolve Verdadeiro
Exemplos 	O ISNOTTEXT("alô") devolve Falso
Funções Relacionadas 	
ISNONTEXT 

ISNUM
A função ISNUM() devolve Verdadeiro se o parâmetro é um valor numérico; caso contrário devolve Falso. Faz o mesmo que a ISNUMBER.
Tipo devolvido
Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Sintaxe 	ISNUM(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Qualquer valor	Qualquer tipo de valor
Exemplos 	O ISNUM(12) devolve Verdadeiro
Exemplos 	O ISNUM(alô) devolve Falso
Funções Relacionadas 	
ISNUMBER 

ISNUMBER
A função ISNUMBER() devolve Verdadeiro se o parâmetro é um valor numérico; caso contrário devolve Falso. Faz o mesmo que a ISNUM.
Tipo devolvido
Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Sintaxe 	ISNUMBER(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Qualquer valor	Qualquer tipo de valor
Exemplos 	ISNUMBER(12) retorna Verdadeiro
Exemplos 	ISNUMBER(olá) retorna Falso
Funções Relacionadas 	
ISNUM 

ISODD
A função ISODD() retorna Verdadeiro se o número é ímpar. Caso contrário retorna Falso.
Tipo devolvido
Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Sintaxe 	ISODD(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Qualquer valor	Qualquer tipo de valor
Exemplos 	ISODD(12) retorna Falso
Exemplos 	ISODD(-7) retorna Verdadeiro

ISREF
A função ISREF() retorna Verdadeiro se o parâmetro refere-se a uma referência. Caso contrário retorna Falso.
Tipo devolvido
Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Sintaxe 	ISREF(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Qualquer valor	Qualquer tipo de valor
Exemplos 	ISREF(A12) retorna Verdadeiro
Exemplos 	ISREF("olá") retorna Falso

ISTEXT
A função ISTEXT() retorna Verdadeiro se o parâmetro é um texto (string). Caso contrário retorna Falso.
Tipo devolvido
Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Sintaxe 	ISTEXT(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Qualquer valor	Qualquer tipo de valor
Exemplos 	ISTEXT(12) retorna Falso
Exemplos 	ISTEXT("olá") retorna Verdadeiro

ISTIME
A função ISTIME() retorna Verdadeiro se o parâmetro é um valor de tempo. Caso contrário, retorna Falso.
Tipo devolvido
Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Sintaxe 	ISTIME(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Qualquer valor	Qualquer tipo de valor
Exemplos 	ISTIME("12:05") retorna Verdadeiro
Exemplos 	ISTIME("olá") retorna False

N
A função N() converte um valor para um número. Se o valor é ou refere-se à um número, esta função retorna um número. Se o valor é Verdadeiro, a função retorna 1. Se o valor é uma data, a função retorna o número de série daquela data. Qualquer outro valor faz a função retornar 0.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	N(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor	Qualquer tipo de valor
Exemplos 	N(3.14) retorna 3.14
Exemplos 	N("7") retorna 0 (porque "7" é um texto)

NA
A função NA() retorna o valor do erro de constante, N/A.
Tipo devolvido
Erro
Sintaxe 	NA()
Parâmetros 	
Funções Relacionadas 	
ISNA 
ISERR 
ISERROR 

TYPE
A função TYPE() retorna 1 se o valor é um número, 2 se ele é um texto, 4 se o valor é um valor lógico, 16 se é um valor de erro ou 64 se o valor é uma matriz. Se o valor da célula contém uma fórmula, então a função retorna o tipo de resultado da fórmula.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	TYPE(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Qualquer valor	Qualquer tipo de valor
Exemplos 	TYPE(A1) retorna 2, se A1 contém "Texto"
Exemplos 	TYPE(-7) retorna 1
Exemplos 	TYPE(A2) retorna 1, se A2 contém "=CURRENTDATE()"

Lógico

AND
A função AND() retorna Verdadeiro se todos os valores forem também verdadeiros. Caso contrário, retorna Falso (a menos que qualquer dos valores sejam errados - nesse caso, retorna um erro).
Tipo devolvido
Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Sintaxe 	AND(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores booleanos	Uma faixa de valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO)
Valores booleanos	Uma faixa de valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO)
Valores booleanos	Uma faixa de valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO)
Valores booleanos	Uma faixa de valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO)
Valores booleanos	Uma faixa de valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO)
Exemplos 	AND(true;true;true) retorna True
Exemplos 	AND(true;false) retorna False

FALSE
A função FALSE() retorna o valor booleano de FALSO.
Tipo devolvido
Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Sintaxe 	FALSE()
Parâmetros 	
Exemplos 	FALSE() retorna FALSO

IF
A função IF() é uma função condicional. Esta função retorna o segundo parâmetro se a condição for Verdadeira. Caso contrário, retorna o terceiro parâmetro (que é falso, por padrão).
Tipo devolvido
Qualquer tipo de valor
Sintaxe 	IF(condição;se_verdadeiro;se_falso)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Condição	Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Se verdadeiro	Qualquer tipo de valor
Se falso	Qualquer tipo de valor
Exemplos 	A1=4; A2=6; IF(A1 >A2;5;3) retorna 3

IFERROR
Retorna X a menos que seja um erro; nesse caso, retorna um valor alternativo.
Tipo devolvido
Qualquer tipo de valor
Sintaxe 	IFERROR(Qualquer X;Qualquer Alternativa)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Qualquer X	Qualquer tipo de valor
Qualquer Alternativa	Qualquer tipo de valor
Exemplos 	O IFERROR(A1;A2) retorna o conteúdo de A1, caso esse conteúdo não seja inválido; caso contrário, retornará o conteúdo de A2.

IFNA
Retorna X a menos que seja um N/D; nesse caso, retorna um valor alternativo.
Tipo devolvido
Qualquer tipo de valor
Sintaxe 	IFNA(Qualquer X;Qualquer Alternativa)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Qualquer X	Qualquer tipo de valor
Qualquer Alternativa	Qualquer tipo de valor
Exemplos 	O IFNA(A1;A2) retorna o conteúdo de A1, caso esse conteúdo não seja um valor de erro #N/D; caso contrário, é retornado o conteúdo de A2.

NAND
A função NAND() retorna Verdadeiro se pelo menos um dos valores é falso. Caso contrário retorna Falso.
Tipo devolvido
Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Sintaxe 	NAND(valor;valor;....)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores booleanos	Uma faixa de valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO)
Valores booleanos	Uma faixa de valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO)
Valores booleanos	Uma faixa de valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO)
Valores booleanos	Uma faixa de valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO)
Valores booleanos	Uma faixa de valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO)
Exemplos 	NAND(true;false;false) retorna True
Exemplos 	NAND(true;true) retorna False

NOR
A função NOR() retorna Verdadeiro se todos os valores dados como parâmetros são do tipo booleano e têm o valor Falso. Do contrário, retorna Falso.
Tipo devolvido
Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Sintaxe 	NOR(valor;valor;....)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores booleanos	Uma faixa de valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO)
Valores booleanos	Uma faixa de valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO)
Valores booleanos	Uma faixa de valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO)
Valores booleanos	Uma faixa de valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO)
Valores booleanos	Uma faixa de valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO)
Exemplos 	NOR(true;false;false) retorna False
Exemplos 	NOR(false;false) retorna True

NOT
A função NOT() retorna Verdadeiro se o valor for Falso e retorna Falso se o valor for Verdadeiro. Retorna um erro no caso de a entrada ser um erro.
Tipo devolvido
Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Sintaxe 	NOT(booleano)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor lógico	Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Exemplos 	NOT(false) retorna True
Exemplos 	NOT(true) retorna False

OR
A função OR() retorna Verdadeiro se pelo menos um dos valores for verdadeiro. Caso contrário, retorna um valor Falso (a menos que qualquer dos valores seja um erro, onde então retorna um erro).
Tipo devolvido
Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Sintaxe 	OR(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores booleanos	Uma faixa de valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO)
Valores booleanos	Uma faixa de valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO)
Valores booleanos	Uma faixa de valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO)
Valores booleanos	Uma faixa de valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO)
Valores booleanos	Uma faixa de valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO)
Exemplos 	OR(false;false;false) retorna False
Exemplos 	OR(true;false) retorna True

TRUE
A função TRUE() retorna o valor booleano de VERDADEIRO.
Tipo devolvido
Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Sintaxe 	TRUE()
Parâmetros 	
Exemplos 	TRUE() retorna VERDADEIRO

XOR
A função XOR() retorna Falso se o número de valores Verdadeiros for par. Caso contrário, retorna Verdadeiro. Retorna um erro se algum dos argumentos for um erro.
Tipo devolvido
Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Sintaxe 	XOR(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores booleanos	Uma faixa de valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO)
Valores booleanos	Uma faixa de valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO)
Valores booleanos	Uma faixa de valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO)
Valores booleanos	Uma faixa de valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO)
Valores booleanos	Uma faixa de valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO)
Exemplos 	XOR(false;false;false) retorna True
Exemplos 	XOR(true;false) retorna True

Pesquisa e referência

ADDRESS
O ADDRESS cria uma célula de endereço. O parâmetro Linha é o número da linha e Coluna é o número da coluna.
Número absoluto especifica o tipo de referência: 1 ou omitido = Absoluto, 2 = Linha absoluta, coluna relativa, 3 = Linha relativa, coluna absoluta e 4 - Relativo.
Estilo A1 especifica o estilo do endereço a retornar. Se A1 é configurado para VERDADEIRO (padrão) o endereço é retornado no estilo A1, se ele é configurado para FALSO no estilo R1C1.
Nome da planilha é o texto especificando o nome de uma planilha.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	ADDRESS(linha; coluna; absoluto; estilo; nome da planilha)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número da linha	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Número da coluna	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Número absoluto (opcional)	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Estilo A1 (opcional)	Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Nome da planilha	Texto
Exemplos 	ADDRESS(6; 4) retorna $D$6
Exemplos 	ADDRESS(6; 4; 2) retorna D$6
Exemplos 	ADDRESS(6; 4; 2; FALSE; "Plan1") retorna Plan1!R6C[4]
Exemplos 	ADDRESS(6; 4; 1; FALSE; "Plan1") retorna Plan1!R6C4
Exemplos 	ADDRESS(6; 4; 4; TRUE; "Plan1") retorna Plan1!D6

AREAS
Retorna o número de áreas num string de referência. Uma área pode ser uma célula simples ou um conjunto de células.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	AREAS(referência)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Referência	Uma faixa de strings
Exemplos 	AREAS(A1) retorna 1
Exemplos 	AREAS((A1; A2:A4)) retorna 2

CELL
Retorna informações sobre a posição, a formatação ou o conteúdo de uma referência.
Tipo devolvido
Qualquer tipo de valor
Sintaxe 	CELL(tipo; referência)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Tipo	Texto
Referência	Referência
Exemplos 	CELL("COL", C7) retorna 3
Exemplos 	CELL("ROW", C7) retorna 7
Exemplos 	CELL("ADDRESS", C7) retorna $C$7

CHOOSE
Retorna o parâmetro especificado pelo índice.
Tipo devolvido
Qualquer tipo de valor
Sintaxe 	CHOOSE(índice; parâmetro1; parâmetro2;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Índice	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Argumentos
Exemplos 	CHOOSE(1; "1st"; "2nd") retorna "1st"
Exemplos 	CHOOSE(2; 3; 2; 4) retorna 2

COLUMN
A função COLUMN retorna a coluna da referência de célula fornecida. Se nenhum parâmetro for especificado a coluna da célula atual é retornada.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	COLUMN(referência)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Referência	Texto
Exemplos 	COLUMN(A1) retorna 1
Exemplos 	COLUMN(D2) retorna 4
Funções Relacionadas 	
COLUMNS 
ROW 

COLUMNS
A função COLUMNS retorna o número de colunas na referência.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	COLUMNS(referência)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Referência	Texto
Exemplos 	COLUMNS(A1:C3) retorna 3
Exemplos 	COLUMNS(D2) retorna 1
Funções Relacionadas 	
COLUMN 
ROWS 

HLOOKUP
Procura por um valor correspondente na primeira linha da tabela indicada, retornando o valor da linha indicada.
Procura o 'valor de pesquisa' na primeira linha da 'fonte de dados'. Se existir um valor correspondente, o valor na 'linha' e a coluna onde o valor foi encontrado, são então devolvidos. Se o 'ordenado' for verdadeiro (padrão), assume-se que a primeira linha está ordenada. A pesquisa irá terminar se o 'valor de pesquisa' for inferior ao valor comparado atualmente.
Tipo devolvido
Texto/Numérico
Sintaxe 	HLOOKUP(Valor de pesquisa; fonte de dados; Linha; Ordenado)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor da procura	Texto/Numérico
Fonte de dados	Lista
Linha	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Ordenado (opcional)	Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)

INDEX
Se for indicado um intervalo, devolve o valor guardado numa dada linha/coluna. Se for indicada uma célula que contenha uma lista, então será devolvido um elemento da lista.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	INDEX(célula, linha, coluna)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Referência	Texto
Linha	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Coluna	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	O INDEX(A1:C3;2;2) retorna o conteúdo do B2
Exemplos 	INDEX(A1;2;2), se o A1 for o resultado do cálculo de uma lista, retorna o seu elemento (2,2).

INDIRECT
Retorna o conteúdo da célula especificada pelo texto de referência. O segundo parâmetro é opcional.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	INDIRECT(Texto de referência, estilo a1)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Referência	Texto
Estilo A1 (opcional)	Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Exemplos 	INDIRECT(A1), A1 contém "B1", e B1 1 = > retorna 1
Exemplos 	INDIRECT("A1"), retorna conteúdo de A1

LOOKUP
A função LOOKUP procura pelo primeiro parâmetro do vetor de procura. Ela devolve um valor no vetor de resultado com o mesmo índice que o valor correspondente no vetor de procura. Se o valor não estiver no vetor de procura, irá obter o menor a seguir. Se não corresponder a nenhum valor no vetor de procura, é devolvido um erro. O vetor de procura deverá estar por ordem ascendente e os vetores de procura e do resultado deverão ter o mesmo tamanho. Os valores numéricos, de texto e booleanos são reconhecidos. A comparação entre cadeias de caracteres não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	LOOKUP(valor, vetor de procura, vetor de resultado)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor da procura	Texto/Numérico
Vetor de procura	Texto/Numérico
Vetor de resultado	Texto/Numérico
Exemplos 	O LOOKUP(1.232; A1:A6; B1:B6) para A1 = 1, A2 = 2 retorna o valor de B1.

MATCH
Procura um valor de pesquisa dentro de uma determinada região, devolvendo a sua posição (começando em 1). O tipo de correspondência poderá ser -1, 0 ou 1, definindo como será pesquisado o valor. Se o tipo for 0, é devolvido o índice do primeiro valor que corresponda ao texto procurado. Se o tipo for igual a 1 (ou omitido), é devolvido o índice do primeiro valor que seja menor ou igual ao valor a pesquisa, sendo os valores na região de pesquisa ordenados de forma ascendente. Se o tipo de ocorrência for -1, é procurado o valor menor que seja maior ou igual ao valor a procurar, tendo a região de pesquisa que estar ordenada de forma descendente.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	MATCH(Valor a pesquisar; Região da pesquisa; Tipo de correspondência)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Pesquisar valor	Texto/Numérico
Pesquisar região	Referência/Lista
Tipo de correspondência (opcional)	Número inteiro (como 1, 141, 5678)

MULTIPLE.OPERATIONS
O MULTIPLE.OPERATIONS executa a expressão da fórmula indicada pela Célula da Fórmula e todas as expressões de que ela depende, substituindo todas as referências à Célula da Linha por referências à Substituição da linha, fazendo o mesmo para a coluna. A função pode ser usada para criar facilmente tabelas de expressões que dependam de dois parâmetros de entrada.
Tipo devolvido
Texto/Numérico
Sintaxe 	MULTIPLE.OPERATIONS(Célula da fórmula; Célula da linha; Substituição da linha; Célula da coluna; Substituição da coluna)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Célula da fórmula	Referência
Célula da linha	Referência
Substituição da linha	Referência
Célula da coluna (opcional)	Referência
Substituição da coluna (opcional)	Referência

OFFSET
Modifica a posição e dimensão de uma referência.
Tipo devolvido
Referência
Sintaxe 	OFFSET(Reference referência; Integer posicaoLinha; Integer posicaoColuna; Integer novaAltura; Integer novaLargura)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Referência ou intervalo	Referência
Número de linhas do deslocamento	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Número de colunas do deslocamento	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Altura do intervalo de deslocamento (opcional)	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Largura do intervalo de deslocamento (opcional)	Número inteiro (como 1, 141, 5678)

ROW
A função ROW retorna a linha da referência de célula fornecida. Se nenhum parâmetro for especificado a linha da célula atual é retornada.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	ROW(referência)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Referência	Texto
Exemplos 	ROW(A1) retorna 1
Exemplos 	ROW(D2) retorna 2
Funções Relacionadas 	
ROWS 
COLUMN 

ROWS
A função ROWS retorna o número de linhas numa referência.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	ROWS(referência)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Referência	Texto
Exemplos 	ROWS(A1:C3) retorna 3
Exemplos 	ROWS(D2) retorna 1
Funções Relacionadas 	
ROW 
COLUMNS 

SHEET
Retorna o número da planilha da referência ou do texto que representa um nome de planilha.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	SHEET(referência)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Referência	Referência
Exemplos 	SHEET(Planilha1!C7) retorna 1
Exemplos 	SHEET(Planilha2!C7) retorna 2

SHEETS
Retorna o número de planilhas numa referência ou no documento atual.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	SHEETS(referência)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Referência	Referência

VLOOKUP
Procura por um valor correspondente na primeira coluna da tabela indicada, retornando o valor da coluna indicada.
Procura o 'valor de pesquisa' na primeira coluna da 'fonte de dados'. Se existir um valor correspondente, o valor na 'coluna' e a linha onde o valor foi encontrado, são então devolvidos. Se o 'ordenado' for verdadeiro (padrão), assume-se que a primeira coluna está ordenada. A pesquisa irá terminar se o 'valor de pesquisa' for inferior ao valor comparado atualmente.
Tipo devolvido
Texto/Numérico
Sintaxe 	VLOOKUP(Valor de pesquisa; fonte de dados; Coluna; Ordenado)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor da procura	Texto/Numérico
Fonte de dados	Lista
Coluna	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Ordenado (opcional)	Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)

Matemática

ABS
A função ABS() retorna o valor absoluto do número de ponto flutuante x.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	ABS(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Um valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	ABS(12,5) igual à 12,5
Exemplos 	ABS(-12,5) igual à 12,5

CEIL
A função CEIL() arredonda o valor de 'x' para cima, com o primeiro inteiro após o valor de entrada, retornando um valor com precisão dupla.
Tipo devolvido
Um inteiro (como 0, -5, 14 )
Sintaxe 	CEIL(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Um valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	CEIL(12,5) igual à 13
Exemplos 	CEIL(-12,5) igual à -12
Funções Relacionadas 	
CEILING 
FLOOR 
ROUND 
ROUNDUP 

CEILING
A função CEILING() arredonda o valor de 'x' para cima (para longe do zero) para o múltiplo mais próximo de Grau Significativo, com o primeiro inteiro após o valor de entrada. O valor padrão do Grau Significativo é 1 (ou -1 se o número for negativo), o que significa um arredondamento para o inteiro mais próximo. Se o parâmetro Modo não for zero, a função arredonda a partir do zero, ao invés de para frente do positivo infinito.
Tipo devolvido
Um inteiro (como 0, -5, 14 )
Sintaxe 	CEILING(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Um valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Significância (opcional)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Modo (opcional)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	CEILING(12,5) igual à 13
Exemplos 	CEILING(6,43; 4) igual à 8
Exemplos 	CEILING(-6,43; -4; 1) é igual a -8
Exemplos 	CEILING(-6,43; -4; 0) é igual a -4
Funções Relacionadas 	
CEIL 
FLOOR 
ROUND 
ROUNDUP 

COUNT
Esta função retorna a contagem dos argumentos inteiros e flutuantes passados. Você pode usar um intervalo: COUNT(A1:B5) ou usar uma lista de valores como COUNT(12;5;12,5).
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	COUNT(valor;valor;valor...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores	FLOAT
Exemplos 	COUNT(-5;"KSpread";2) retorna 2
Exemplos 	COUNT(5) retorna 1
Funções Relacionadas 	
COUNTA 
COUNTIF 
SUM 

COUNTA
Esta função retorna a contagem de todos os argumentos não vazios passados. Você pode usar um intervalo: COUNT(A1:B5) ou usar uma lista de valores como COUNT(12;5;12,5).
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	COUNTA(valor;valor;valor...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores	FLOAT
Exemplos 	COUNTA(-5;"KSpread";2) retorna 3
Exemplos 	COUNTA(5) retorna 1
Funções Relacionadas 	
COUNT 
COUNTIF 

COUNTBLANK
Esta função retorna a contagem de todas as células vazias dentro do intervalo de células.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	COUNTBLANK(intervalo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Intervalo de células	Intervalo
Exemplos 	COUNTBLANK(A1:B5)
Funções Relacionadas 	
COUNT 
COUNTA 
COUNTIF 

COUNTIF
A função COUNTIF retorna o número de células no intervalo fornecido que atende o critério fornecido.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	COUNTIF(intervalo;critério)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Intervalo	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Critério	Texto
Exemplos 	COUNTIF(A2:A3;"14") retorna 1 se o A2 for -4 e o A3 for 14
Funções Relacionadas 	
COUNT 
SUMIF 

CUR
A função CUR() retorna a raiz cúbica não-negativa de x.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	CUR(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Um valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	CUR(27) é igual a 3
Funções Relacionadas 	
SQRT 

DIV
A função DIV() divide o primeiro valor pelos outros valores respectivos.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	DIV(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores	FLOAT
Exemplos 	DIV(20;2;2) retorna 5
Exemplos 	DIV(25;2.5) retorna 10
Funções Relacionadas 	
MULTIPLY 
MOD 

EPS
EPS() retorna o epsilon da máquina, que é a diferença entre 1 e o próximo maior número de ponto flutuante. Como os computadores podem expressar um número finito de dígitos, erros de arredondamento são inevitáveis (mas geralmente insignificantes) em qualquer cálculo.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	EPS()
Parâmetros 	
Exemplos 	Na maioria dos sistemas, retorna 2^-52=2.2204460492503131e-16
Exemplos 	0.5*EPS() retorna a "unidade de arredondamento"; este valor é interessante pois é o maior número x onde (1+x)-1=0 (devido aos erros de arredondamento).
Exemplos 	EPS() é tão pequeno que o mostra 1+eps() como 1.
Exemplos 	Pegue um número x entre 0 e EPS(). Observe que 1+x arredonda x para zero ou EPS() na equação (1+x)-1

EVEN
A função EVEN() retorna o número arredondado para o próximo par.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	EVEN(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	EVEN(1.2) retorna 2
Exemplos 	EVEN(2) retorna 2
Funções Relacionadas 	
ODD 

EXP
A função EXP() retorna o valor de e (a base dos logaritmos naturais) elevada à potência x.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	EXP(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Um valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	EXP(9) igual à 8 103.08392758
Exemplos 	EXP(-9) igual à 0,00012341
Funções Relacionadas 	
LN 

FACT
A função FACT() calcula o fatorial do parâmetro. A expressão matemática é (valor)!.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	FACT(número)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Um valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	FACT(10) retorna 3628800
Exemplos 	FACT(0) retorna 1

FACTDOUBLE
A função FACTDOUBLE() calcula o fatorial duplo de um número, por exemplo x!!.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	FACTDOUBLE(número)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Um valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	FACTDOUBLE(6) retorna 48
Exemplos 	FACTDOUBLE(7) retorna 105

FIB
A função FIB calcula o N-ésimo termo de uma sequência de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...), na qual cada número a seguir aos dois primeiros é a soma dos dois números precedentes. O FIB(0) está definido como 0.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	FIB(n)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Termo enésimo	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	FIB(9) retorna 34
Exemplos 	FIB(26) retorna 121393

FLOOR
Arredonda um número 'x' para o múltiplo mais próximo do segundo parâmetro, o Grau Significativo.
A função FLOOR() arredonda o valor de 'x' por defeito (em direção ao zero) para o múltiplo mais próximo do Grau Significativo, com o primeiro inteiro após o valor de entrada. O valor padrão do Grau Significativo é igual a 1, se o 'x' for positivo. É igual a -1 se o valor for negativo, o que significa um arredondamento por excesso para o inteiro mais próximo. Se o modo for indicado e não for igual a zero, o valor de 'x' é arredondado para zero com um mínimo de grau significativo e depois é-lhe aplicado o sinal. Caso contrário, ele arredonda até ao infinito negativo. Se algum dos dois parâmetros 'x' ou Grau Significativo forem zero, o resultado é igual a zero.
Tipo devolvido
Um inteiro (como 0, -5, 14 )
Sintaxe 	FLOOR(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Um valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Significância (opcional)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Modo (opcional)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	FLOOR(12,5) igual à 12
Exemplos 	FLOOR(-12,5) é igual a -13
Exemplos 	FLOOR(5; 2) é igual a 4
Exemplos 	FLOOR(5; 2,2) é igual a 4,4
Funções Relacionadas 	
CEIL 
CEILING 
ROUND 
ROUNDDOWN 

GAMMA
A função GAMMA() retorna o valor da função 'gama'.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	GAMMA(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	GAMMA(1) retorna 1
Funções Relacionadas 	
FACT 

GCD
A função GCD() retorna o maior denominador comum de dois ou mais valores inteiros.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	GCD(valor;valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Primeiro número	Uma faixa de números inteiros (como 1, 141, 5678)
Segundo número	Uma faixa de números inteiros (como 1, 141, 5678)
Terceiro número	Uma faixa de números inteiros (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	GCD(6;4) retorna 2
Exemplos 	GCD(10;20) retorna 10
Exemplos 	GCD(20;15;10) retorna 5
Funções Relacionadas 	
LCM 

G_PRODUCT
A função G_PRODUCT() é a mesma que o KPRODUCT. É oferecida por razões de compatibilidade com o Gnumeric.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	G_PRODUCT(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores	FLOAT
Funções Relacionadas 	
KPRODUCT 

INT
A função INT() retorna a parte inteira do valor.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	INT(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Um valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	INT(12.55) é igual a 12
Exemplos 	INT(15) é igual a 15
Funções Relacionadas 	
FLOOR 
QUOTIENT 

INV
Esta função multiplica o valor por -1.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	INV(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	INV(-5) retorna 5
Exemplos 	INV(5) retorna -5
Exemplos 	INV(0) retorna 0

KPRODUCT
A função KPRODUCT() calcula o produto de todos os valores fornecidos como parâmetros. Você pode calcular o produto de um intervalo: KPRODUCT(A1:B5) ou de uma lista de valores como KPRODUCT(12;5;12,5). Se nenhum valor numérico for encontrado 1 é retornado.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	KPRODUCT(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores	FLOAT
Exemplos 	KPRODUCT(3;5;7) igual à 105
Exemplos 	KPRODUCT(12.5;2) igual à 25
Funções Relacionadas 	
G_PRODUCT 
MULTIPLY 
PRODUCT 

LCM
A função LCM() retorna o menor múltiplo comum para dois ou mais valores flutuantes
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	LCM(valor;valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Primeiro número	FLOAT
Segundo número	FLOAT
Exemplos 	LCM(6;4) retorna 12
Exemplos 	LCM(1.5;2.25) retorna 4.5
Exemplos 	LCM(2;3;4) retorna 12
Funções Relacionadas 	
GCD 

LN
A função LN() retorna o logaritmo natural de x.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	LN(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Um valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	LN(0.8) igual à -0.22314355
Exemplos 	LN(0) igual à -inf
Funções Relacionadas 	
LOG 
LOG10 
LOG2 

LOG
A função LOG() retorna o logaritmo decimal de x.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	LOG(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Um valor de vírgula flutuante, maior que zero	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	LOG(0.8) igual à -0.09691001
Exemplos 	LOG(0) é um erro.
Funções Relacionadas 	
LN 
LOGN 
LOG10 
LOG2 

LOG10
A função LOG10() retorna o logaritmo de base 10 do argumento.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	LOG10(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Um valor positivo de vírgula flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	LOG10(10) é igual a 1.
Exemplos 	LOG10(0) é um erro.
Funções Relacionadas 	
LN 
LOGN 
LOG 
LOG2 

LOG2
A função LOG2() retorna o logaritmo de base 2 de x.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	LOG2(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Um valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	LOG2(0,8) é igual a -0,32192809
Exemplos 	O LOG2(0) é igual a -inf.
Funções Relacionadas 	
LN 
LOGN 
LOG 
LOG10 

LOGN
A função log() retorna o logaritmo decimal de x.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	LOGn(valor;base)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Um valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Base	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	LOGn(12;10) é igual a 1.07918125
Exemplos 	LOGn(12;2) é igual a 3.5849625
Funções Relacionadas 	
LOG 
LN 
LOG10 
LOG2 

MAX
A função MAX() calcula o maior número dado nos parâmetros. Os valores de texto e lógicos são ignorados.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	MAX(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores	FLOAT
Exemplos 	O MAX(12;5;7) retorna 12
Exemplos 	O MAX(12,5;2) retorna 12,5
Exemplos 	O MAX(0,5; 0,4;TRUE; 0,2) retorna 0,5
Funções Relacionadas 	
COUNT 
COUNTA 
MAXA 
MIN 
MINA 

MAXA
A função MAXA() retorna o maior número dado nos parâmetros. O TRUE é avaliado como 1, enquanto o FALSE é visto como 0. Os valores texto são ignorados.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	MAXA(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores	FLOAT
Exemplos 	O MAXA(12;5;7) retorna 12
Exemplos 	O MAXA(12,5;2) retorna 12,5
Exemplos 	O MAXA(0,5; 0,4;TRUE; 0,2) retorna 1
Funções Relacionadas 	
COUNT 
COUNTA 
MAX 
MIN 
MINA 

MDETERM
A função MDETERM retorna o determinante de uma matriz fornecida. A matriz terá de ser do tipo 'n x n'.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	MDETERM(matriz)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Intervalo	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Exemplos 	MDETERM(A1:C3)
Funções Relacionadas 	
MMULT 

MIN
A função MIN() retorna o menor valor fornecido nos parâmetros. Os valores texto e lógicos são ignorados.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	MIN(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores	FLOAT
Exemplos 	O MIN(12; 5; 7) retorna 5
Exemplos 	O MIN(12,5; 2) retorna 2
Exemplos 	O MIN(0,4; 2; FALSE; 0,7) retorna 0,4
Funções Relacionadas 	
COUNT 
COUNTA 
MAX 
MAXA 
MINA 

MINA
A função MINA() retorna o menor valor fornecido nos parâmetros. O TRUE é avaliado como 1, enquanto o FALSE é como 0. Os valores texto são ignorados.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	MINA(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores	FLOAT
Exemplos 	O MINA(12; 5; 7) retorna 5
Exemplos 	O MINA(12,5; 2) retorna 2
Exemplos 	O MINA(0,4; 2; FALSE; 0,7) retorna 0.
Funções Relacionadas 	
COUNT 
COUNTA 
MAX 
MAXA 
MIN 

MINVERSE
Calcula a inversa da matriz.
A matriz multiplicada pela sua inversa resulta na matriz de identidade da mesma dimensão.
As matrizes invertíveis têm um determinante não-nulo.
Tipo devolvido
Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Sintaxe 	MINVERSE(matriz)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Matriz	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Exemplos 	MINVERSE(A1:C3)
Funções Relacionadas 	
MDETERM 
MUNIT 

MMULT
A função MMULT multiplica duas matrizes. O número de colunas da primeira matriz deverá ser o mesmo que o número de linhas da segunda. O resultado é uma matriz.
Tipo devolvido
Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Sintaxe 	MMULT(matriz1;matriz2)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Primeira matriz	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Segunda matriz	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Exemplos 	MMULT(A1:C3)
Funções Relacionadas 	
MDETERM 

MOD
A função MOD() retorna o resto após a divisão. Se o segundo parâmetro for nulo, retorna #DIV/0.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	MOD(valor;valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor de ponto flutuante	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Valor de ponto flutuante	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	MOD(12;5) retorna 2
Exemplos 	MOD(5;5) retorna 0
Funções Relacionadas 	
DIV 

MROUND
A função MROUND() retorna um valor arredondado para o múltiplo especificado. O valor e o múltiplo devem possuir o mesmo sinal
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	MROUND(valor; múltiplo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Múltiplo	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	MROUND(1,252; 0.5) igual à 1,5
Exemplos 	MROUND(-1,252; -0,5) igual à -1,5
Funções Relacionadas 	
ROUND 

MULTINOMIAL
A função MULTINOMIAL() retorna o multinomial de cada número nos parâmetros. Ele usa a fórmula para MULTINOMIAL(a,b,c):
(a+b+c)! / a!b!c!
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	MULTINOMIAL(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores	FLOAT
Exemplos 	MULTINOMIAL(3;4;5) igual à 27720

MULTIPLY
A função MULTIPLY() multiplica todos os valores fornecidos nos parâmetros. Você pode multiplicar os valores dados por um intervalo (MULTIPLY(A1:B5)) ou por uma lista de valores MULTIPLY(12;5;12,5). É equivalente ao PRODUCT.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	MULTIPLY(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores	FLOAT
Exemplos 	MULTIPLY(12;5;7) igual à 420
Exemplos 	MULTIPLY(12,5;2) igual à 25
Funções Relacionadas 	
DIV 
PRODUCT 
KPRODUCT 

MUNIT
Cria a matriz de identidade da dimensão indicada.
Tipo devolvido
Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Sintaxe 	MUNIT(dimensão)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Dimensão	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	O MUNIT(3) cria uma matriz de identidade 3x3
Funções Relacionadas 	
MINVERSE 

ODD
A função ODD() retorna o número arredondado para cima (ou para baixo, no caso dos valores negativos) para o inteiro ímpar mais próximo. Por definição, o ODD(0) é igual a 1.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	ODD(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	ODD(1.2) retorna 3
Exemplos 	ODD(2) retorna 3
Exemplos 	ODD(-2) retorna -3
Funções Relacionadas 	
EVEN 

POW
A função POW(x;y) retorna o valor de x elevado a y. Faz o mesmo que a POWER.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	POW(valor;valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	O POW(1,2;3,4) é igual a 1,8572
Exemplos 	O POW(2;3) é igual a 8
Funções Relacionadas 	
POWER 

POWER
A função POWER(x;y) retorna o valor de x elevado à potência y.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	POWER(valor;valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	POWER(1,2;3,4) retorna 1,8572
Exemplos 	POWER(2;3) igual à 8
Funções Relacionadas 	
POW 

PRODUCT
A função PRODUCT() calcula o produto de todos os valores fornecidos como parâmetros. Você pode calcular o produto de um intervalo: PRODUCT(A1:B5) ou de uma lista de valores como PRODUCT(12;5;12,5). Se nenhum valor numérico for encontrado 0 é retornado.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	PRODUCT(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores	FLOAT
Exemplos 	PRODUCT(3;5;7) igual à 105
Exemplos 	PRODUCT(12.5;2) igual à 25
Funções Relacionadas 	
MULTIPLY 
KPRODUCT 

QUOTIENT
A função QUOTIENT retorna a porção inteira do numerador/denumerador.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	QUOTIENT(numerador;denumerador)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Numerador	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Denumerador	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	QUOTIENT(21;4) retorna 5
Funções Relacionadas 	
INT 

RAND
A função RAND() retorna um número pseudo-aleatório entre 0 e 1.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	RAND()
Parâmetros 	
Exemplos 	RAND() é igual a por exemplo 0,78309922...
Funções Relacionadas 	
RANDBETWEEN 
RANDEXP 

RANDBERNOULLI
A função RANDBERNOULLI() retorna um número pseudo-aleatório Bernoulli-distribuído.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	RANDBERNOULLI(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Um valor de ponto flutuante (entre 0 e 1)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Um valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	RANDBERNOULLI(0,45)
Funções Relacionadas 	
RAND 

RANDBETWEEN
A função RANDBETWEEN() retorna um número pseudo-aleatório entre os valores de fundo e de topo. Se fundo > topo esta função retorna Erro.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	RANDBETWEEN(fundo;topo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor de fundo	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Valor de topo	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	RANDBETWEEN(12;78) é igual a 61.0811...
Funções Relacionadas 	
RAND 

RANDBINOM
A função RANDBINOM() retorna um número pseudo-aleatório distribuído-binomiamente.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	RANDBINOM(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Um valor de ponto flutuante (entre 0 e 1)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Provas (maior que 0)	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	RANDBINOM(4)
Funções Relacionadas 	
RAND 
RANDNEGBINOM 

RANDEXP
A função RANDEXP() retorna um número pseudo-aleatório distribuído-exponencialmente.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	RANDEXP(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Um valor de ponto flutuante (maior que 0)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	RANDEXP(0,88)
Funções Relacionadas 	
RAND 

RANDNEGBINOM
A função RANDNEGBINOM() retorna um número negativo pseudo-aleatório distribuído-binomiamente.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	RANDNEGBINOM(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Um valor de ponto flutuante (entre 0 e 1)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Falhas (maior que 0)	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	RANDNEGBINOM(4)
Funções Relacionadas 	
RAND 
RANDBINOM 

RANDNORM
A função RANDNORM() retorna um número pseudo-aleatório distribuído-Normal(Gaussian).
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	RANDNORM(mu; sigma)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor significativo da distribuição normal	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Dispersão da distribuição normal	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	RANDNORM(0; 1)
Funções Relacionadas 	
RAND 

RANDPOISSON
A função RANDPOISSON() retorna um número pseudo-aleatório poison-distribuído.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	RANDPOISSON(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Um valor de ponto flutuante (maior que 0)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Um valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	RANDPOISSON(4)
Funções Relacionadas 	
RAND 

ROOTN
A função ROOTN() retorna a enésima raiz não negativa de x.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	ROOTN(x;n)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Um valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Valor	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	ROOTN(9;2) igual à 3
Funções Relacionadas 	
SQRT 

ROUND
A função ROUND(valor[;dígitos]) retorna o valor arredondado para cima, pelo número de dígitos especificado. Se o número de dígitos for zero ou não for declarado, o valor é arredondado para o inteiro mais próximo.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	ROUND(valor;[dígitos])
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Dígitos	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	ROUND(-1,252;2) igual à -1,25
Exemplos 	ROUND(-1,252;2) igual à -1,25
Exemplos 	ROUND(1,252;2) igual à 1,26
Exemplos 	ROUND(-12.25;-1) igual à -10
Exemplos 	ROUND(-1,252;0) igual à -1
Funções Relacionadas 	
MROUND 
ROUNDDOWN 
ROUNDUP 

ROUNDDOWN
A função ROUNDDOWN(valor[;dígitos]) retorna o valor arredondado de modo que seu valor absoluto seja menor. Os dígitos são o número de dígitos para o qual deseja arredondar o número. Se o número de dígitos for zero ou não for declarado, o valor é arredondado para o inteiro mais próximo.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	ROUNDDOWN(valor;[dígitos])
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Dígitos	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	ROUNDDOWN(1.252) é igual a 1
Exemplos 	ROUNDDOWN(1.252;2) é igual a 1.25
Exemplos 	ROUNDDOWN(-1.252;2) é igual a -1.25
Exemplos 	ROUNDDOWN(-1.252) é igual a -1
Funções Relacionadas 	
ROUND 
ROUNDUP 

ROUNDUP
A função ROUNDUP(valor[;dígitos]) retorna o valor arredondado de modo que seu valor absoluto seja maior. Os dígitos são o número de dígitos para o qual você deseja arredondar o número. Se o número de dígitos for zero ou não for declarado, o valor é arredondado para o inteiro mais próximo.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	ROUNDUP(valor;[dígitos])
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Dígitos	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	ROUNDUP(1.252) é igual a 2
Exemplos 	ROUNDUP(1.252;2) é igual a 1.26
Exemplos 	ROUNDUP(-1.252;2) é igual a -1.26
Exemplos 	ROUNDUP(-1.252) é igual a -2
Funções Relacionadas 	
ROUND 
ROUNDDOWN 

SERIESSUM
A função SERIESSUM() retorna a soma de uma série de potência.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	SERIESSUM( X; N; M; Coeficientes)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
X a variável independente da série de potências	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
N o expoente inicial a que o X será elevado	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
M o incremento pelo qual o N será aumentado para cada termo da série	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Coeficientes um conjunto de coeficientes pelos quais cada potência sucessiva da variável X será multiplicada	FLOAT
Exemplos 	SERIESSUM(2;0;2;{1;2}) retorna 9

SIGN
Esta função retorna -1 se o número é negativo; 0 se o número é zero e 1 se o número é positivo.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	SIGN(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	SIGN(5) igual à 1
Exemplos 	SIGN(0) igual à 0
Exemplos 	SIGN(-5) igual à -1

SQRT
A função SQRT() retorna a raiz quadrada não-negativa do argumento. É um erro se o argumento for negativo.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	SQRT(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Um valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	SQRT(9) igual à 3
Exemplos 	SQRT(-9) é um erro
Funções Relacionadas 	
IMSQRT 

SQRTPI
A função SQRTPI() retorna a raiz quadrada não-negativa de x * PI. É um erro se o argumento for negativo.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	SQRTPI(x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Um valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	SQRTPI(2) igual à 2.506628

SUBTOTAL
A função SUBTOTAL() retorna o subtotal de uma lista de argumentos fornecidos ignorando outros subtotais resultantes nela. A função pode ter um dos seguintes números: 1 - Média, 2 - Contar, 3 - ContarA, 4 - Máx, 5 - Mín, 6 - Produto, 7 - DesvPadrão, 8 - DesvPadrãoP, 9 - Soma, 10 - Var, 11 - VarP.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	SUBTOTAL(função; valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Função	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Valores	FLOAT
Exemplos 	Se A1:A5 contém 7, 24, 23, 56 e 9:
Exemplos 	SUBTOTAL(1; A1:A5) retorna 23.8
Exemplos 	SUBTOTAL(4; A1:A5) retorna 56
Exemplos 	SUBTOTAL(9; A1:A5) retorna 119
Exemplos 	SUBTOTAL(11; A1:A5) retorna 307.76
Funções Relacionadas 	
AVERAGE 
COUNT 
COUNTA 
MAX 
MIN 
PRODUCT 
STDEV 
STDEVP 
SUM 
VAR 
VARP 

SUM
A função SUM() calcula a soma de todos os valores dados como parâmetros. Você pode calcular a soma de uma faixa SUM(A1:B5) ou de uma lista de valores como SUM(12;5;12.5).
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	SUM(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores	FLOAT
Exemplos 	SUM(12;5;7) igual à 24
Exemplos 	SUM(12,5;2) igual à 14,5
Funções Relacionadas 	
SUMA 
SUMSQ 
SUMIF 

SUMA
A função SUMA() calcula a soma de todos os valores dados como parâmetros. Você pode calcular a soma de uma faixa SUM(A1:B5) ou de uma lista de valores como SUM(12;5;12.5). Se um parâmetro contém texto ou valor booleano FALSO ele é contado como 0, se um parâmetro retorna VERDADEIRO ele é contado como 1.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	SUM(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores	FLOAT
Exemplos 	SUMA(12;5;7) igual à 24
Exemplos 	SUMA(12,5; 2; VERDADEIRO) igual à 15,5
Funções Relacionadas 	
SUM 
SUMSQ 

SUMIF
A função SUMIF() calcula o somatório de todos os valores fornecidos como parâmetros com um critério de correspondência. O intervalo de soma é opcional. Se não fornecido, os valores no intervalo de verificação são somados. O comprimento do intervalo de verificação deve ser igual ou menor que o do intervalo de soma.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	SUMIF(intervaloverificação;critério;intervalosoma)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Verificar intervalo	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Critério	Texto
Somar intervalo	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Exemplos 	SUMIF(A1:A4;" >1") soma todos os valores no intervalo A1:A4 maiores que 1
Exemplos 	SUMIF(A1:A4;"=0";B1:B4) soma todos os valores no intervalo B1:B4 se o valor correspondente em A1:A4 corresponde à 0
Funções Relacionadas 	
SUM 
COUNTIF 

SUMSQ
A função SUMSQ() calcula a soma dos quadrados dos valores dados como parâmetros. Você pode calcular a soma de uma faixa SUMSQ(A1:B5) ou uma lista de valores como SUMSQ(12;5;12.5).
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	SUMSQ(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores	FLOAT
Exemplos 	SUMSQ(12;5;7) igual à 218
Exemplos 	SUMSQ(12,5;2) igual à 173
Funções Relacionadas 	
SUM 

TRANSPOSE
Retorna a transposta de uma matriz, por ex.: as linhas e colunas da matriz são trocadas.
Tipo devolvido
Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Sintaxe 	TRANSPOSE(matriz)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Matriz	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Exemplos 	TRANSPOSE(A1:C3)

TRUNC
A função TRUNC() trunca um valor numérico para uma certa precisão. Se a precisão é omitida, 0 é assumido.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	TRUNC(valor; precisão)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor de ponto flutuante	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Precisão	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	TRUNC(1,2) retorna 1
Exemplos 	TRUNC(213,232; 2) retorna 213,23
Funções Relacionadas 	
ROUND 
ROUNDDOWN 
ROUNDUP 

Estatístico

AVEDEV
A função AVEDEV() calcula a média dos desvios absolutos de um dado do seu significado.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	AVEDEV(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Exemplos 	AVEDEV(11.4;17.3;21.3;25.9;40.1) retorna 7.84
Exemplos 	AVEDEV(A1:A5) ...

AVERAGE
A função AVERAGE() calcula a média de todos os valores dados como parâmetros. Você pode calcular a média de uma faixa - AVERAGE(A1:B5) ou de uma lista de valores como AVERAGE(12; 5; 12,5).
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	AVERAGE(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Exemplos 	AVERAGE(12;5;7) igual à 8
Exemplos 	AVERAGE(12,5;2) igual à 7,25

AVERAGEA
A função AVERAGEA() calcula a média dos argumentos fornecidos. Números, texto e valores lógicos são incluídos no cálculo também. Se as células contém texto ou os argumentos retorna FALSO, é contado como um valor zero (0). Se os argumentos retornam VERDADEIRO, é contado com um (1). Note que células vazias não são contadas.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	AVERAGEA(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de string	Texto
Exemplos 	AVERAGEA(11.4;17.3;"algumtexto";25.9;40.1) igual à 18.94

BETADIST
A função BETADIST() retorna a probabilidade beta cumulativa em função da densidade.
O terceiro e quarto parâmetros são opcionais. Eles definem os limites inferior e superior, caso contrário assumem-se os valores 0,0 e 1,0 respectivamente.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	BETADIST(número;alfa;beta;início;fim[;acumulativo=Verdadeiro])
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Parâmetro Alfa	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Parâmetro Beta	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Início	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Fim	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Acumulada	Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Exemplos 	BETADIST(0.2859;0.2606;0.8105) retorna 0.675444
Exemplos 	BETADIST(0.2859;0.2606;0.8105;0.2;0.9) retorna 0.537856

BETAINV
A função BETAINV() retorna a inversa da BETADIST(x;alfa;beta;a;b;TRUE()).
Os parâmetros inicial e final são opcionais. Eles definem os limites inferior e superior, caso contrário assumem-se os valores 0,0 e 1,0 respectivamente.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	BETAINV(número;alfa;beta [; início=0 [; fim=1]])
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Parâmetro Alfa	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Parâmetro Beta	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Início	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Fim	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	BETADIST(BETAINV(0,1;3;4);3;4) é igual a 0,1
Exemplos 	BETADIST(BETAINV(0,3;3;4);3;4) é igual a 0,3

BINO
A função BINO() retorna a distribuição binomial.
O primeiro parâmetro é o número de tentativas, o segundo é o número de sucessos, e o terceiro é a probabilidade de sucesso. O número de tentativas deve ser maior que o número de sucessos e a probabilidade deve ser menor ou igual a 1.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	BINO(tentativas;sucesso;probabilidade_de_sucesso)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número de tentativas	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Número de tentativas bem-sucedidas	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Probabilidade de sucesso	Duplo
Exemplos 	BINO(12;9;0,8) retorna 0,236223201

CHIDIST
A função CHIDIST() retorna a probabilidade do valor do quadrado do Chi indicado que uma hipótese confirma.
CHIDIST compara o valor do quadrado de Chi com o obtido de um exemplo randômico que é calculado do somatório do (valor observado-valor esperado)^2/valor esperado para todos os valores com a distribuição teórica do quadrado de Chi e determina a probabilidade de erro para as hipóteses testadas.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	CHIDIST(número;grau_liberdade)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Grau de liberdade	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	CHIDIST(13.27;5) retorna 0.021

COMBIN
A função COMBIN() calcula o número de combinações possíveis. O primeiro parâmetro é a contagem total de elementos. O segundo é o número de elementos a escolher. Estes dois parâmetros devem ser positivos. O primeiro parâmetro deve ser maior que o segundo.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	COMBIN(total;escolhidos)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número total de elementos	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Número de elementos a escolher	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	COMBIN(12;5) retorna 792
Exemplos 	COMBIN(5;5) retorna 1

COMBINA
A função COMBINA() calcula o número de combinações possíveis. O primeiro parâmetro é o número total de elementos. O segundo parâmetro é a quantidade total de elementos. O segundo parâmetro é o número de elementos a escolher. Ambos os parâmetros deverão ser positivos e o primeiro parâmetro não deverá ser inferior ao segundo. Caso contrário, a função retorna um erro.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	COMBIN(total;escolhidos)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número total de elementos	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Número de elementos a escolher	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	COMBIN(12;5) retorna 792
Exemplos 	COMBIN(5;5) retorna 1

CONFIDENCE
A função CONFIDENCE() retorna o intervalo de confiança para uma população significativa.
O parâmetro alfa deve estar entre 0 e 1 (exclusive), stddev deve ser positivo e seu tamanho deve ser maior ou igual à 1.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	CONFIDENCE(alfa;stddev;tamanho)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Nível do intervalo confiança	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Desvio padrão da população total	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Tamanho da população total	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	CONFIDENCE(0.05;1.5;100) retorna 0.294059

CORREL
A função CORREL() calcula o coeficiente de correlação de dois intervalos de células.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	CORREL(intervalo1; intervalo2)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Intervalo de valores de célula	Duplo
Segundo intervalo de valores de célula	Duplo
Exemplos 	CORREL(A1:A3; B1:B3)
Funções Relacionadas 	
PEARSON 

COVAR
A função COVAR() calcula a co-variação de dois intervalos de células.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	COVAR(intervalo1; intervalo2)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Intervalo de valores de célula	Duplo
Segundo intervalo de valores de célula	Duplo
Exemplos 	COVAR(A1:A3; B1:B3)

DEVSQ
A função DEVSQ() calcula o somatório dos quadrados dos desvios.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	DEVSQ(valor; valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores de ponto flutuante	Duplo
Valores de ponto flutuante	Duplo
Valores de ponto flutuante	Duplo
Valores de ponto flutuante	Duplo
Valores de ponto flutuante	Duplo
Exemplos 	DEVSQ(A1:A5)
Exemplos 	DEVSQ(21; 33; 54; 23) retorna 684,75

EXPONDIST
A função EXPONDIST() retorna a distribuição exponencial.
O parâmetro lambda deve ser positivo.
Cumulativo = 0 calcula a função densidade, cumulativo - 1 calcula a distribuição.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	EXPONDIST(número;lambda;cumulativo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Parâmetro lambda	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
0 = densidade, 1 = distribuição	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	EXPONDIST(3;0.5;0) retorna 0.111565
Exemplos 	EXPONDIST(3;0.5;1) retorna 0.776870

FDIST
A função FDIST() retorna a distribuição F.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	FDIST(número;grau_liberdade_1;grau_liberdade_2)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Grau de liberdade 1	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Grau de liberdade 2	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	FDIST(0.8;8;12) retorna 0.61

FINV
A função FINV() retorna o número único não-negativo 'x' tal que FDIST(x;r1;r2) = p.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	FINV(número; r1; r2)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Número r1	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Número r2	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	FDIST(FINV(0,1;3;4);3;4) é igual a 0,1

FISHER
A função FISHER() retorna a transformação de Fisher para x e cria uma função fechada para uma distribuição normal.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	FISHER(número)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	FISHER(0.2859) retorna 0.294096
Exemplos 	FISHER(0.8105) retorna 1.128485

FISHERINV
A função FISHERINV() retorna o inverso da transformação de Fisher para x e cria uma função fechada para uma distribuição normal.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	FISHERINV(número)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	FISHERINV(0.2859) retorna 0.278357
Exemplos 	FISHERINV(0.8105) retorna 0.669866

FREQUENCY
Conta o número de valores para cada intervalo, indicado pelos valores-fronteira no segundo parâmetro.
Os valores no segundo parâmetro determinam os limites superiores dos intervalos. Os intervalos incluem os limites superiores. A lista devolvida é um vetor de coluna e tem um elemento a mais que o segundo parâmetro; o último elemento representa o número de todos os elementos maiores que o último valor no segundo parâmetro. Se o segundo parâmetro estiver vazio, são contados todos os valores do primeiro parâmetro.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	FREQUENCY(Dados do intervalo; Grupos do intervalo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores de vírgula flutuante, os quais deverão ser contados.	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de vírgula flutuante, que representam os limites superiores dos intervalos.	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)

GAMMADIST
A função GAMMADIST() retorna a distribuição gamma.
Se o último parâmetro (cumulativo) é 0, ele calcula a função de densidade, se for 1, a distribuição é retornada.
Os primeiros três parâmetros devem ser positivos.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	GAMMADIST(número;alfa;beta;cumulativo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Parâmetro Alfa	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Parâmetro Beta	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sinalizador cumulativo	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	GAMMADIST(0.758;0.1;0.35;1) retorna 0.995450
Exemplos 	GAMMADIST(0.758;0.1;0.35;0) retorna 0.017179

GAMMAINV
A função GAMMAINV() retorna o número único x >= 0 tal que GAMMAINV(x;alfa;beta;TRUE()) = p.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	GAMMAINV(número;alfa;beta)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Parâmetro Alfa	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Parâmetro Beta	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	GAMMADIST(GAMMAINV(0,1;3;4);3;4) é igual a 0,1
Exemplos 	GAMMADIST(GAMMAINV(0,3;3;4);3;4) é igual a 0,3

GAMMALN
A função GAMMALN() retorna o logaritmo natural da função gamma: G(x). O parâmetro numérico deve ser positivo.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	GAMMALN(Número)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	GAMMALN(2) retorna 0

GAUSS
A função GAUSS() retorna valores integrais para um distribuição cumulativa normal padrão.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	GAUSS(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
O número para qual o valor integral da distribuição normal será calculado.	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	GAUSS(0.25) retorna 0.098706

GEOMEAN
A função GEOMEAN() retorna o significado geométrico de argumentos fornecidos. Isto é equivalente à enésima raiz do produto dos termos.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	GEOMEAN(valor; valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores de ponto flutuante	Duplo
Valores de ponto flutuante	Duplo
Valores de ponto flutuante	Duplo
Valores de ponto flutuante	Duplo
Valores de ponto flutuante	Duplo
Exemplos 	GEOMEAN(A1:A5)
Exemplos 	GEOMEAN(21; 33; 54; 23) retorna 30,45886
Funções Relacionadas 	
HARMEAN 

HARMEAN
A função HARMEAN() calcula a média harmônica do N pontos de dados (N dividido pelo somatório dos inversos dos pontos de dados).
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	HARMEAN(valor; valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores de ponto flutuante	Duplo
Valores de ponto flutuante	Duplo
Valores de ponto flutuante	Duplo
Valores de ponto flutuante	Duplo
Valores de ponto flutuante	Duplo
Exemplos 	HARMEAN(A1:A5)
Exemplos 	HARMEAN(21; 33; 54; 23) retorna 28,588
Funções Relacionadas 	
GEOMEAN 

HYPGEOMDIST
A função HYPGEOMDIST() retorna a distribuição hipergeométrica.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	HYPGEOMDIST(x; n; M; N)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número de sucessos no exemplo	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Número de tentativas	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Número de sucessos em todos	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Tamanho da população	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	HYPGEOMDIST(2; 5; 6; 20) retorna 0,3522

INTERCEPT
A função INTERCEPT() calcula a interseção da linha da regressão linear com o eixo dos Y.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	INTERCEPT(y;x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
valores em Y (lista)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
valores em X (lista)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )

INVBINO
A função INVBINO() retorna a distribuição binomial negativa. O primeiro parâmetro é o número de tentativas, o segundo é o número de falhas, e o terceiro é a probabilidade de falha. O número de tentativas deve ser maior que o número de falhas e a probabilidade deve ser menor ou igual a 1.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	INVBINO(tentativas;falha;chance_de_falha)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número de tentativas	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Número de falhas	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Probabilidade de falha	Duplo
Exemplos 	INVBINO(12;3;0,2) retorna 0,236223201

KURT
A função KURT() calcula uma estimativa imparcial de kurtosis de um conjunto de dados. Você deve fornecer pelo menos 4 valores, caso contrário um erro é retornado.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	KURT(valor; valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores de ponto flutuante	Duplo
Valores de ponto flutuante	Duplo
Valores de ponto flutuante	Duplo
Valores de ponto flutuante	Duplo
Valores de ponto flutuante	Duplo
Exemplos 	KURT(A1:A5)
Exemplos 	KURT(21; 33; 54; 23) retorna 1,344239
Funções Relacionadas 	
KURTP 

KURTP
A função KURTP() calcula uma população kurtosis de um conjunto de dados. Você deve fornecer pelo menos 4 valores, caso contrário um erro é retornado.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	KURTP(valor; valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores de ponto flutuante	Duplo
Valores de ponto flutuante	Duplo
Valores de ponto flutuante	Duplo
Valores de ponto flutuante	Duplo
Valores de ponto flutuante	Duplo
Exemplos 	KURTP(A1:A5)
Exemplos 	KURTP(21; 33; 54; 23) retorna -1,021
Funções Relacionadas 	
KURT 

LARGE
A função LARGE() retorna o enésimo maior valor de um conjunto de dados.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	LARGE(intervalo; n)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Intervalo de valores de célula	Duplo
Posição (do maior)	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	A1: 3, A2: 1, A3: 5 = > LARGE(A1:A3; 2) retorna 3

LEGACYFDIST
A função LEGACYFDIST() retorna a distribuição-f.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	LEGACYFDIST(número;graus-liberdade-1;graus-liberdade-2)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Grau de liberdade 1	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Grau de liberdade 2	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	LEGACYFDIST(0,8;8;12) retorna 0,61

LOGINV
A função LOGINV() retorna o inverso da distribuição lognormal cumulativa.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	LOGINV(p; projeção; desvpadrão)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Probabilidade	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Significa o valor da distribuição logarítmica padrão	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Desvio padrão da distribuição logarítmica padrão	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	LOGINV(0,1;0;1) igual à 0,2776

LOGNORMDIST
A função LOGNORMDIST() retorna a distribuição lognormal cumulativa.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	LOGNORMDIST(Número;MV;STD)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor da probabilidade para o qual a distribuição logarítmica padrão será calculada	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Significa o valor da distribuição logarítmica padrão	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Desvio padrão da distribuição logarítmica padrão	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	LOGNORMDIST(0.1;0;1) retorna 0.01

MEDIAN
A função MEDIAN() calcula a mediana de todos os valores dados como parâmetros. Você pode calcular a mediana de uma faixa MEDIAN(A1:B5) ou de uma lista de valores como MEDIAN(12; 5; 12.5). Células em branco serão consideradas como um zero, e células com texto serão ignoradas.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	MEDIAN(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor de ponto flutuante ou intervalo de valores	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante ou intervalo de valores	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante ou intervalo de valores	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante ou intervalo de valores	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante ou intervalo de valores	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Exemplos 	MEDIAN(12; 5; 5,5) igual à 5,5
Exemplos 	MEDIAN(12; 7; 8; 2) igual à 7,5

MODE
A função MODE() retorna o valor mais frequentemente encontrado em um conjunto de dados.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	MODE(número; número2; ...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Flutuante	Duplo
Flutuante	Duplo
Flutuante	Duplo
Flutuante	Duplo
Exemplos 	MODE(12; 14; 12; 15) retorna 12

NEGBINOMDIST
A função NEGBINOMDIST() retorna a distribuição binomial negativa.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	NEGBINOMDIST(falhas; sucesso; prob_de_sucesso)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número de falhas	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Número de tentativas bem-sucedidas	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Probabilidade de sucesso	Duplo
Exemplos 	NEGBINOMDIST(2;5;0,.55) retorna 0,152872629

NORMDIST
A função NORMDIST() retorna a distribuição cumulativa normal.
O número é o valor da distribuição baseado no qual a distribuição normal é calculada.
MV é a linha média da distribuição.
STD é o desvio padrão da distribuição.
K = 0 calcula a função densidade, K = 1 calcula a distribuição.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	NORMDIST(Número;MV;STD;K)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Linha média da distribuição	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Desvio padrão da distribuição	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
0 = densidade, 1 = distribuição	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	NORMDIST(0.859;0.6;0.258;0) retorna 0.934236
Exemplos 	NORMDIST(0.859;0.6;0.258;1) retorna 0.842281

NORMINV
A função NORMINV() retorna o inverso da distribuição cumulativa normal. O número deve estar entre 0 e 1 (exclusive) e STD deve ser positivo.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	NORMINV(número;MV;STD)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor da probabilidade para o qual a distribuição logarítmica padrão será calculada	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Valor médio numa distribuição normal	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Desvio padrão numa distribuição normal	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	NORMINV(0.9;63;5) retorna 69.41

NORMSDIST
A função NORMSDIST() retorna a distribuição normal padrão.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	NORMSDIST(Número)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor para o qual a distribuição normal padrão é calculada	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	NORMSDIST(1) retorna 0.84

NORMSINV
A função NORMSINV() retorna o inverso da distribuição normal cumulativa padrão. O número deve estar entre 0 e 1 (exclusive).
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	NORMSINV(Número)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	NORMSINV(0.908789) retorna 1.3333

PEARSON
A função PEARSON() calcula o coeficiente de correlação de dois intervalos de células. É a mesma função que a CORREL.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	PEARSON(intervalo1; intervalo2)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Intervalo de valores de célula	Duplo
Segundo intervalo de valores de célula	Duplo
Exemplos 	PEARSON(A1:A3; B1:B3)
Funções Relacionadas 	
CORREL 

PERCENTILE
A função PERCENTILE() devolve o percentil dos valores de dados da x-ésima amostra dos dados. Um percentil devolve o valor de escala para uma série de dados que vai do valor menor (alfa=0) para o maior (alfa=1) de uma série de dados. Para um alfa = 25%, o percentil corresponde ao primeiro quartil; alfa = 50% é a mediana. As células em branco correspondem a zero e as células com texto serão ignoradas.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	PERCENTILE(dados;alfa)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Intervalo de valores	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
O valor do percentil entre 0 e 1, inclusive.	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Funções Relacionadas 	
MEDIAN 

PERMUT
A função PERMUT() retorna o número de permutações. O primeiro parâmetro é o número de elementos, e o segundo é o número de elementos usados na permutação.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	PERMUT(total;permutados)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número total de elementos	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Número de elementos a permutar	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	PERMUT(8;5) retorna 6720
Exemplos 	PERMUT(1;1) retorna 1

PERMUTATIONA
A função PERMUTATIONA() devolve o número de arranjos ordenados. O primeiro parâmetro é o número de elementos e o segundo parâmetro é o número de elementos a escolher. Ambos os números deverão ser positivos.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	PERMUTATIONA(total;escolhidos)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número total de elementos	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Número de elementos a escolher	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	PERMUTATIONA(2,3) retorna 8
Exemplos 	PERMUTATIONA(0,0) retorna 1

PHI
A função PHI() retorna o valor da função de distribuição para uma distribuição normal padrão.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	PHI(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
O número para o qual a distribuição normal padrão será calculada	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	PHI(0.25) retorna 0.386668

POISSON
A função POISSON() retorna a distribuição de Poisson.
Os parâmetros número e lambda devem ser positivos.
Cumulativo = 0 calcula a função densidade, cumulativo - 1 calcula a distribuição.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	POISSON(número;lambda;cumulativo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Parâmetro lambda (o valor médio)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
0 = densidade, 1 = distribuição	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	POISSON(60;50;0) retorna 0.020105
Exemplos 	POISSON(60;50;1) retorna 0.927840

RANK
A função RANK() devolve a classificação de um número numa lista de números.
A ordem define como classificar os números:
Se for 0 ou omitido, os Dados classificam-se em ordem descendente.
Se não for 0, os Dados classificam-se em ordem ascendente.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	RSQ(Valor; Dados; Ordem)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Dados (lista)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Ordem	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	RANK (2;{1;2;3}) é igual a 2

RSQ
A função RSQ() devolve o quadrado do coeficiente de correção do momento do produto de Pearson, através dos pontos de dados em x_conhecidos e y_conhecidos.
Se a "listaY" e a "listaX" estiverem vazias ou tiverem uma quantidade diferente de pontos de dados, é retornado o valor #N/A.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	RSQ(Y conhecido; X conhecido)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Y conhecido (lista)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
X conhecido (lista)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )

SKEW
A função SKEW() retorna uma estimativa para a simetria de uma distribuição
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	SKEW(número; número2; ...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Flutuante	Duplo
Flutuante	Duplo
Flutuante	Duplo
Flutuante	Duplo
Exemplos 	SKEW(11,4; 17,3; 21,3; 25,9; 40,1) retorna 0,9768
Funções Relacionadas 	
SKEWP 

SKEWP
A função SKEWP() retorna a simetria da população de uma distribuição
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	SKEWP(número; número2; ...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Flutuante	Duplo
Flutuante	Duplo
Flutuante	Duplo
Flutuante	Duplo
Exemplos 	SKEWP(11,4; 17,3; 21,3; 25,9; 40,1) retorna 0,6552
Funções Relacionadas 	
SKEW 

SLOPE
A função SLOPE() calcula a inclinação da linha de regressão linear.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	SLOPE(y;x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
valores em Y (lista)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
valores em X (lista)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )

SMALL
A função SMALL() retorna o enésimo menor valor de um conjunto de dados.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	SMALL(intervalo; n)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Intervalo de valores de célula	Duplo
Posição (do menor)	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	A1: 3, A2: 1, A3: 5 = > SMALL(A1:A3; 1) retorna 1

STANDARDIZE
A função STANDARDIZE() calcula um valor normalizado.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	STANDARDIZE(x; significado, desviopadrão)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número a ser normalizado	Duplo
Média da distribuição	Duplo
Desvio padrão	Duplo
Exemplos 	STANDARDIZE(4; 3; 7) retorna 0,1429

STDEV
A função STDEV() retorna o desvio padrão estimado baseado em um exemplo. O desvio padrão é uma medida de quão largamente valores são dispersados do valor médio.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	STDEV(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Exemplos 	STDEV(6;7;8) igual à 1
Funções Relacionadas 	
STDEVP 

STDEVA
A função STDEVA() retorna o desvio padrão estimado baseado em um exemplo. O desvio padrão é uma medida de quão largamente valores são dispersados do valor médio. Se uma referência de célula contém texto ou valor booleano FALSO, isto é contado como 0. Se o valor booleano é VERDADEIRO é contado como 1.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	STDEVA(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Exemplos 	STDEVA(6; 7; A1; 8) igual à 1, se A1 estiver vazio
Exemplos 	STDEVA(6; 7; A1; 8) igual à 3,109, se A1 for VERDADEIRO
Funções Relacionadas 	
STDEV 
STDEVP 

STDEVP
A função STDEVP() retorna o desvio padrão baseado em uma população inteira
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	STDEVP(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Exemplos 	STDEVP(6;7;8) igual à 0,816497...
Funções Relacionadas 	
STDEV 

STDEVPA
A função STDEVPA() retorna o desvio padrão baseado numa população inteira. Se uma referência de célula contém texto ou valor booleano FALSO, isto é contado como 0. Se o valor booleano é VERDADEIRO é contado como 1.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	STDEVPA(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Exemplos 	STDEVPA(6; 7; A1; 8) igual à 0,816497..., se A1 estiver vazio
Exemplos 	STDEVPA(6; 7; A1; 8) igual à 2,69, se A1 for VERDADEIRO
Exemplos 	STDEVPA(6; 7; A1; 8) igual à 3,11..., se A1 for FALSO
Funções Relacionadas 	
STDEV 
STDEVP 

STEYX
A função STEYX() calcula o erro-padrão do valor previsto em Y para cada X na regressão.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	SLOPE(y;x)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
valores em Y (lista)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
valores em X (lista)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )

SUM2XMY
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	SLOPE(y;x)
Parâmetros 	

SUMPRODUCT
A função SUMPRODUCT() (SUM(X*Y)) retorna a soma dos produtos dos valores. O número de valores deve ser igual nas duas matrizes, do contrário a função retorna Erro.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	SUMPRODUCT(matriz1;matriz2)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor (matriz)	Duplo
Valor (matriz)	Duplo
Exemplos 	SUMPRODUCT(A1:A2;B1:B2) com A1=2, A2=5, B1=3 e B2=5 retorna 31

SUMX2MY2
A função SUMX2MY2() (SUM(X^2-Y^2)) retorna a diferença dos quadrados dos valores. O número de valores deve ser igual nas duas matrizes, do contrário a função retorna Erro.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	SUMX2MY2(matriz1;matriz2)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor (matriz)	Duplo
Valor (matriz)	Duplo
Exemplos 	SUMX2MY2(A1:A2;B1:B2) com A1=2, A2=5, B1=3 e B2=5 retorna -5

SUMX2PY2
A função SUMX2PY2() (SUM(X^2+Y^2)) retorna a soma dos quadrados dos valores. O número de valores deve ser igual nas duas matrizes, do contrário a função retorna Erro.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	SUMX2PY2(matriz1;matriz2)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor (matriz)	Duplo
Valor (matriz)	Duplo
Exemplos 	SUMX2PY2(A1:A2;B1:B2) com A1=2, A2=5, B1=3 e B2=5 retorna 63

SUMXMY2
A função SUMXMY2() (SUM((X-Y)^2)) retorna o quadrado das diferenças entre estes valores. O número de valores nas duas listas deverá ser igual. Caso contrário, esta função devolve um erro.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	SUMXMY2(lista-1;lista-2)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor (matriz)	Duplo
Valor (matriz)	Duplo
Exemplos 	SUMXMY2(A1:A2;B1:B2), com A1=2, A2=5, B1=3 e B2=5, retorna 1

TDIST
A função TDIST() retorna a distribuição T.
Modo = 1 retorna o teste de uma passada, Modo = 2 retorna o teste de duas passadas.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	TDIST(número;grau_liberdade;modo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Grau de liberdade para a distribuição t	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Modo (1 ou 2)	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	TDIST(12;5;1) retorna 0.000035

TREND
A função TREND() calcula uma sequência de valores com base numa regressão linear de pares de valores conhecidos.
Restrições: COUNT(yConhecido) = COUNT(xConhecido).
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	TREND(yConhecido[;xConhecido[;novoX[;permitirDeslocamento = TRUE]]])
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
yConhecido	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
xConhecido	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sequência-Números novoX	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
permitirDeslocamento	Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)

TRIMMEAN
A função TRIMMEAN() calcula a média de uma fração de um conjunto de dados.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	TRIMMEAN(conjuntoDados; fraçãoCorte)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
conjuntoDados	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
fraçãoCorte	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )

TTEST
A função TTEST() calcula a probabilidade de um teste 't'.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	TTEST(x; y; tipo; modo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
X (lista)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Y (lista)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
tipo	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
modo	Número inteiro (como 1, 141, 5678)

VAR
A função VAR() calcula a variância estimada baseada em um exemplo.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	VAR(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Exemplos 	VAR(12;5;7) igual à 13
Exemplos 	VAR(15;80;3) igual à 1716,333...
Exemplos 	VAR(6;7;8) igual à 1
Funções Relacionadas 	
VARIANCE 
VARA 
VARP 
VARPA 

VARA
A função VARA() calcula a variância estimada baseada em um exemplo.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	VARA(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Exemplos 	VARA(12;5;7) igual à 13
Exemplos 	VARA(15;80;3) igual à 1716,333...
Exemplos 	VARA(6;7;8) igual à 1
Funções Relacionadas 	
VAR 
VARP 
VARPA 

VARIANCE
A função VARIANCE() calcula a estimativa da variância baseada numa amostra. É a mesma função que a VAR.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	VARIANCE(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Exemplos 	O VARIANCE(12;5;7) é igual a 13
Exemplos 	A VARIANCE(15;80;3) é igual a 1716,333...
Exemplos 	A VARIANCE(6;7;8) é igual a 1
Funções Relacionadas 	
VAR 
VARA 
VARP 
VARPA 

VARP
A função VARP() calcula a variância baseada em uma população inteira.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	VARP(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Exemplos 	VARP(12;5;7) igual à 8,666...
Exemplos 	VARP(15;80;3) igual à 1144,22...
Exemplos 	VARP(6;7;8) igual à 0,6666667...
Funções Relacionadas 	
VAR 
VARA 
VARPA 

VARPA
A função VARPA() calcula a variação baseada numa população inteira. Valores de texto e booleanos que retornam FALSO são contados como 0, valores booleanos que retornam VERDADEIRO são contados como 1.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	VARPA(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Valores de ponto flutuante	Uma faixa de números de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253)
Exemplos 	VARPA(12;5;7) igual à 8,666...
Exemplos 	VARPA(15;80;3) igual à 1144,22...
Exemplos 	VARPA(6;7;8) igual à 0,6666667...
Funções Relacionadas 	
VAR 
VARA 
VARP 

WEIBULL
A função WEIBULL() retorna a distribuição de Weibull.
Os parâmetros alfa e beta devem ser positivos, o número (primeiro parâmetro) deve ser não-negativo.
Cumulativo = 0 calcula a função densidade, cumulativo - 1 calcula a distribuição.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	WEIBULL(número;alfa;beta;cumulativo)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Parâmetro Alfa	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Parâmetro Beta	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
0 = densidade, 1 = distribuição	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	WEIBULL(2;1;1;0) retorna 0.135335
Exemplos 	WEIBULL(2;1;1;1) retorna 0.864665

ZTEST
A função ZTEST() calcula a probabilidade de dois extremos de um teste 'z' com a distribuição normal.
Efetua um teste da hipótese nula, onde a amostra foi retirada de uma variável aleatória com uma distribuição normal em torno de uma 'média' e um desvio-padrão 'sigma'. Um valor devolvido igual a 1 indica que a hipótese nula é rejeitada, p. ex., a amostra não é uma amostra aleatória da distribuição normal. Se o 'sigma' for omitido, é estimado a partir da amostra com o STDEV.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	ZTEST(x; média; desvioPadrão)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
X (lista)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
média	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
desvioPadrão	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )

Texto

ASC
A função ASC() retorna os caracteres de meia-largura, comparados ao argumento largura-completa.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	ASC(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Caracteres de largura completa	Texto
Funções Relacionadas 	
JIS 

BAHTTEXT
A função BAHTTEXT() converte um número para um texto em caracteres Thai (Baht).
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	BAHTTEXT(número)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	O BAHTTEXT(23) devolve "ยสบสามบาทถวน"

CHAR
A função CHAR() retorna o caractere especificado por um número.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	CHAR(código)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Código do caractere	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	CHAR(65) retorna "A"
Funções Relacionadas 	
CODE 

CLEAN
A função CLEAN() remove todos caracteres não imprimíveis de um texto
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	CLEAN(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
String fonte	Texto
Exemplos 	CLEAN(AsciiToChar(7) + "ALÔ") retorna "ALÔ"

CODE
A função CODE() retorna o código numérico para o primeiro caractere numa string de texto.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	CODE(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Texto	Texto
Exemplos 	CODE("KDE") retorna 75
Funções Relacionadas 	
CHAR 

COMPARE
A função COMPARE() retorna 0 se dois strings são iguais; -1 se o primeiro é menor em valor que o segundo; de outra maneira retorna 1.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	COMPARE(string1; string2; true|false)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Primeiro string	Texto
String para comparar com	Texto
Comparar diferença entre maiúsculas e minúsculas (verdadeiro/falso)	Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Exemplos 	COMPARE("Calligra"; "Calligra"; true) retorna 0
Exemplos 	COMPARE("calligra"; "Calligra"; true) retorna 1
Exemplos 	COMPARE("kspread"; "Calligra"; false) retorna 1
Funções Relacionadas 	
EXACT 

CONCATENATE
A função CONCATENATE() retorna um texto que é a concatenação dos textos passados como parâmetros.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	CONCATENATE(valor;valor;...)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valores de string	Uma faixa de strings
Valores de string	Uma faixa de strings
Valores de string	Uma faixa de strings
Valores de string	Uma faixa de strings
Valores de string	Uma faixa de strings
Exemplos 	CONCATENATE("Sheets";"Calligra";"KDE") retorna "SheetsCalligraKDE"

DOLLAR
A função DOLLAR() converte um número para texto usando o formato monetário, com os decimais arredondados para o lugar específico. Apesar do nome ser DOLLAR, esta função fará a conversão de acordo com o local corrente.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	DOLLAR(número;decimais)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número	Duplo
Decimais	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	DOLLAR(1403,77) retorna "$ 1.403,77"
Exemplos 	DOLLAR(-0,123;4) retorna "$-0,1230"

EXACT
A função EXACT() retorna Verdadeiro se as duas strings são iguais. Caso contrário retorna Falso.
Tipo devolvido
Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Sintaxe 	EXACT(string1;string2)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
String	Texto
String	Texto
Exemplos 	EXACT("Calligra";"Calligra") retorna Verdadeiro
Exemplos 	EXACT("KSpread";"Calligra") retorna Falso
Funções Relacionadas 	
COMPARE 

FIND
A função FIND() procura um texto (texto_procurado) dentro de outro texto (texto) e retorna o número da posição inicial do texto_procurado, do caractere mais à esquerda do texto.
O parâmetro iniciar_num especifica o caractere do qual a procura iniciará. O primeiro caractere é o de número 1. Se iniciar_num é omitido, é assumido que ele é 1.
Você pode também usar a função SEARCH, mas diferentemente de SEARCH, a FIND diferencia as maiúsculas de minúsculas e não permite caracteres curinga.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	FIND(texto_procurado;texto;número_inicial)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
O texto que você deseja encontrar	Texto
O texto que deve conter procura_texto	Texto
Especifica índice para iniciar a procura	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	FIND("Cal";"Calligra") retorna 1
Exemplos 	FIND("i";"Calligra") retorna 5
Exemplos 	FIND("a";"Sheets in Calligra";4) returns 12
Funções Relacionadas 	
FINDB 
SEARCH 
REPLACE 
SEARCHB 
REPLACEB 

FINDB
A função FINDB() procura uma sequência de texto (texto_procurado), dentro de outra cadeia de caracteres (dentro_texto), e devolve o número do ponto inicial de texto_procurado, a partir do carácter mais à esquerda de dentro_texto. Esta função assume posições em 'bytes'.
O parâmetro num_inicio define o caractere onde começar a pesquisa. O primeiro caractere corresponde ao número 2. Se o num_inicio for omitido, o primeiro caractere corresponde ao número 2.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	FINDB(texto_procurado;dentro_texto;num_inicio)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
O texto que você deseja encontrar	Texto
O texto que deve conter procura_texto	Texto
Define a posição em 'bytes' onde iniciar a pesquisa	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Funções Relacionadas 	
FIND 
SEARCH 
REPLACE 
SEARCHB 
REPLACEB 

FIXED
A função FIXED() arredonda um número para um número específico de decimais, formata o número em um string de formato decimal, e retorna o resultado como texto. Se decimais são negativos, o número é arredondado para o ponto decimal à esquerda. Se você omite os decimais, eles são assumidos como 2. e o parâmetro adicional sem_vírgulas é verdadeiro, separadores de centenas não serão mostrados.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	FIXED(número;decimais;sem_vírgulas)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Número	Duplo
Decimais	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sem_vírgulas	Um valor lógico (VERDADEIRO ou FALSO)
Exemplos 	FIXED(1234,567;1) retorna "1.234,6"
Exemplos 	FIXED(1234,567;1;FALSE) retorna "1234,6"
Exemplos 	FIXED(44,332) retorna "44,33"

JIS
A função JIS() retorna os caracteres de largura completa que correspondem ao argumento de meia-largura.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	JIS(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Caracteres de meio-tamanho	Texto
Funções Relacionadas 	
ASC 

LEFT
A função LEFT() devolve uma subsequência de texto que contém os 'tamanho' caracteres mais à esquerda do texto. O texto inteiro será devolvido se o 'tamanho' ultrapassar o tamanho real do texto. É um erro se o número de caracteres for menor que 0.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	LEFT(texto;comprimento)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
String fonte	Texto
Número de caracteres	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	LEFT("alô";2) retorna "al"
Exemplos 	LEFT("KSpread";10) retorna "KSpread"
Exemplos 	LEFT("KSpread") retorna "K"
Funções Relacionadas 	
RIGHT 
MID 
RIGHTB 
MIDB 

LEFTB
A função LEFTB() devolve uma subsequência de texto que contém os 'tamanho' caracteres mais à esquerda do texto, usando posições em bytes. O texto inteiro será devolvido se o 'tamanho' ultrapassar o tamanho real do texto. É um erro se o número de caracteres for menor que 0.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	LEFTB(texto;comprimento)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
String fonte	Texto
Comprimento em 'Bytes'	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Funções Relacionadas 	
RIGHT 
MID 
RIGHTB 
MIDB 

LEN
A função LEN() retorna o comprimento da string.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	LEN(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
String	Texto
Exemplos 	LEN("olá") retorna 3
Exemplos 	LEN("KSpread") retorna 7
Funções Relacionadas 	
LENB 

LENB
A função LENB() devolve o comprimento ou tamanho da sequência de texto em 'bytes'.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	LENB(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
String	Texto

LOWER
A função LOWER() converte um texto para minúsculas.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	LOWER(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
String fonte	Texto
Exemplos 	LOWER("alô") retorna "alô"
Exemplos 	LOWER("ALÔ") retorna "alô"
Funções Relacionadas 	
UPPER 
TOGGLE 

MID
A função MID() retorna um texto que contém 'comprimento' de caracteres deste texto, iniciando na 'posição' determinada.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	MID(texto;posição;comprimento)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
String fonte	Texto
Posição	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Comprimento	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	MID("Calligra";2;3) retorna "all"
Exemplos 	MID("Calligra";2) retorna "alligra"
Funções Relacionadas 	
LEFT 
RIGHT 
LEFTB 
RIGHTB 
MIDB 

MIDB
A função MIDB() devolve uma subsequência que contém os 'tamanho' caracteres desta sequência de texto, a começar na 'posição', usando posições em bytes.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	MIDB(texto;posição;tamanho)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
String fonte	Texto
Posição em 'Bytes'	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Comprimento em 'Bytes'	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Funções Relacionadas 	
LEFT 
RIGHT 
LEFTB 
RIGHTB 
MID 

PROPER
A função PROPER() converte a primeira letra de cada palavra para maiúscula e o resto das letras para minúsculas.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	PROPER(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
String	Texto
Exemplos 	PROPER("isto é um título") retorna "Isto É Um Título"

REGEXP
Retorna uma parte do string que corresponde a uma expressão regular. Se o string não corresponder a expressão regular fornecida, o valor especificado como padrão é retornado.
Se uma referência anterior for fornecida, então o valor da referência anterior é retornado.
Se nenhum valor padrão for fornecido, um string vazio é assumido como padrão. Se nenhuma referência anterior é fornecida, 0 é assumido (assim toda a parte correspondente é retornada).
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	REGEXP(texto; expressão_regular; padrão; referência)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Texto procurado	Texto
Expressão regular	Texto
Valor padrão (opcional)	Texto
Referência anterior (opcional)	Número
Exemplos 	REGEXP("Número é 15.";"[0-9]+") = "15"
Exemplos 	REGEXP("15, 20, 26, 41";"([0-9]+), *[0-9]+$";"";1) = "26"

REGEXPRE
Substitui todas as correspondências de uma expressão regula com o texto de substituição
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	REGEXPRE(texto; expressão_regular; substituição)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Texto procurado	Texto
Expressão regular	Texto
Substituição	Texto
Exemplos 	REGEXPRE("14 e 15 e 16";"[0-9]+";"num") retorna "num e num e num"

REPLACE
A função REPLACE substitui parte de um texto com um texto diferente.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	REPLACE(texto;posição;tamanho;novo_texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Texto que você deseja para substituir alguns caracteres	Texto
Posição dos caracteres para substituir	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Número de caracteres para substituir	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
O texto que irá substituir o texto antigo	Texto
Exemplos 	REPLACE("abcdefghijk";6;5;"-") retorna "abcde-k"
Exemplos 	REPLACE("2002";3;2;"03") retorna "2003"
Funções Relacionadas 	
FIND 
MID 
FINDB 
MIDB 

REPLACEB
A função REPLACEB() substitui parte de uma sequência de caracteres por outra diferente, usando posições em 'bytes'.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	REPLACEB(texto;posição;comprimento;novo_texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Texto ao qual deseja substituir alguns caracteres, usando posições em 'bytes'	Texto
Posição em 'bytes' dos caracteres a substituir	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
O tamanho em 'bytes' dos caracteres a substituir	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
O texto que irá substituir o texto antigo	Texto
Funções Relacionadas 	
FINDB 
MIDB 
FIND 
MID 

REPT
A função REPT() repete o primeiro parâmetro tantas vezes quantas indicadas pelo segundo parâmetro. O segundo parâmetro não deverá ser negativo, sendo que esta função irá devolver um texto em branco se o segundo parâmetro for zero (ou seja arredondado para zero).
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	REPT(texto;contagem)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
String fonte	Texto
Número de repetições	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	REPT( "kspread"; 3 ) retorna "kspreadkspreadkspread"
Exemplos 	REPT("KSpread";0) devolve ""

RIGHT
A função RIGHT() retorna um fragmento de texto que contém os 'comprimento' de caracteres mais à direita do texto. A string inteira é retornada se 'comprimento' excede o comprimento da mesma.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	RIGHT(texto;comprimento)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
String fonte	Texto
Número de caracteres	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	RIGHT("alô";2) retorna "lô"
Exemplos 	RIGHT("KSpread";10) retorna "KSpread"
Exemplos 	RIGHT("KSpread") retorna "d"
Funções Relacionadas 	
LEFT 
MID 
LEFTB 
MIDB 

RIGHTB
A função RIGHTB() devolve uma subsequência de texto que contém os 'tamanho' caracteres mais à direita do texto, usando posições em bytes. A sequência completa é devolvida se 'tamanho' exceder o tamanho do texto.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	RIGHTB(texto;comprimento)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
String fonte	Texto
Comprimento em 'Bytes'	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Funções Relacionadas 	
LEFT 
MID 
LEFTB 
MIDB 

ROT13
A função ROT13() criptografa um texto substituindo cada letra com 13 posições à frente no alfabeto. Se a décima terceira posição estiver depois da letra Z, ele reinicia a contagem a partir do A (rotação).
Aplicando a função de criptografia novamente no texto resultante, você pode descriptografar o texto.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	ROT13(Text)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Texto	Texto
Exemplos 	ROT13("KSpread") retorna "XFcernq"
Exemplos 	ROT13("XFcernq") retorna "KSpread"

SEARCH
A função SEARCH() procura um texto (texto_procurado) dentro de outro texto (texto) e retorna o número do posição inicial do texto_procurado, do caractere mais à esquerda do texto.
Você pode usar caracteres curingas, interrogação (?) e asterisco (*). Uma interrogação representa um caractere simples, e um asterisco representa qualquer sequência de caracteres.
O parâmetro iniciar_num especifica o caractere do qual a procura iniciará. O primeiro caractere é o de número 1. Se iniciar_num é omitido, é assumido que ele é 1. SEARCH não faz distinção de letras maiúsculas e minúsculas.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	SEARCH(texto_procurado;texto;número_inicial)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
O texto que você deseja encontrar	Texto
O texto que deve conter procura_texto	Texto
Especifique o índice de início de procura	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	SEARCH("a";"Afirmativas";6) retorna 10
Exemplos 	SEARCH("margem";"Profit Margem") retorna 8
Funções Relacionadas 	
FIND 
FINDB 
SEARCHB 

SEARCHB
A função SEARCHB() procura uma sequência de texto (texto_procurado), dentro de uma cadeia de caracteres (dentro_texto), e devolve o número do ponto inicial de texto_procurado, a contar do caractere mais à esquerda de dentro_texto. Esta função assume posições em 'bytes'.
Você pode usar caracteres curingas, interrogação (?) e asterisco (*). Uma interrogação representa um caractere simples, e um asterisco representa qualquer sequência de caracteres.
O parâmetro num_inicio indica o caractere onde iniciar a procura. O primeiro caractere corresponde ao número 2. Se o num_inicio for omitido, assume-se como sendo 2. O SEARCHB não distingue entre maiúsculas e minúsculas.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	SEARCHB(texto_procurado;dentro_texto;num_inicio)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
O texto que você deseja encontrar	Texto
O texto que deve conter procura_texto	Texto
Índice de 'bytes' específico onde iniciar a pesquisa	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Funções Relacionadas 	
FINDB 
FIND 
SEARCH 

SLEEK
A função SLEEK() remove todos os espaços de um string.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	SLEEK(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
String fonte	Texto
Exemplos 	SLEEK("Isto é algum texto ") retorna "Istoéalgumtexto"
Funções Relacionadas 	
TRIM 

SUBSTITUTE
A função SUBSTITUTE() substitui novo_texto por texto_antigo num texto. Se instância_num é especificado, apenas uma instância do texto_antigo é substituído. Caso contrário, toda ocorrência do texto_antigo é mudada para novo_texto. Use SUBSTITUTE quando você deseja substituir um texto específico, use REPLACE quando você deseja substituir qualquer texto que ocorre em uma localização específica.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	SUBSTITUTE(texto; text_antigo; novo_texto; instância_num)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Texto o qual você deseja substituir	Texto
Parte do texto que você deseja substituir	Texto
Novo texto que você irá sobrepor	Texto
Qual ocorrência substituir	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	SUBSTITUTE("Custo Data";"Custo";"Vendas") retorna "Vendas Data"
Exemplos 	SUBSTITUTE("Qtr 1, 2001";"1";"3";1) retorna "Qtr 3, 2001"
Exemplos 	SUBSTITUTE("Qtr 1, 2001";"1";"3";4) retorna "Qtr 3, 2003"
Funções Relacionadas 	
REPLACE 
REPLACEB 
FIND 
FINDB 

T
A função T() retorna o texto referenciado por valor. Se o valor é, ou refere-se a, um texto então T retorna o valor. Se o valor não se refere a um texto então T retorna um texto vazio.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	T(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor	Qualquer tipo de valor
Exemplos 	T("Calligra") retorna "Calligra"
Exemplos 	T(1.2) retorna "" (texto vazio)

TEXT
A função TEXT() converte um valor para texto.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	TEXT(valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Valor	Qualquer tipo de valor
Exemplos 	TEXT(1234.56) retorna "1234.56"
Exemplos 	TEXT("KSpread") retorna "KSpread"

TOGGLE
A função TOGGLE() muda os caracteres minúsculos para maiúsculos e vice-versa.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	TOGGLE(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
String fonte	Texto
Exemplos 	TOGGLE("alô") retorna "ALÔ"
Exemplos 	TOGGLE("ALÔ") retorna "alô"
Exemplos 	TOGGLE("HéLlO") retorna "hÉLIo"
Funções Relacionadas 	
UPPER 
LOWER 

TRIM
A função TRIM() retorna o texto com apenas espaços simples entre as palavras.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	TRIM(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
String	Texto
Exemplos 	TRIM(" olá KSpread ") retorna "olá KSpread"

UNICHAR
A função UNICHAR() devolve o caractere indicado com um ponto de código Unicode.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	UNICHAR(código)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Código do caractere	Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Exemplos 	UNICHAR(65) retorna "A"
Funções Relacionadas 	
UNICODE 
CHAR 

UNICODE
A função UNICODE() devolve um ponto de código Unicode para o primeiro caractere de um texto.
Tipo devolvido
Número inteiro (como 1, 141, 5678)
Sintaxe 	UNICODE(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Texto	Texto
Exemplos 	UNICODE("KDE") retorna 75
Funções Relacionadas 	
UNICHAR 
CODE 

UPPER
A função UPPER() converte um texto para maiúsculas.
Tipo devolvido
Texto
Sintaxe 	UPPER(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
String fonte	Texto
Exemplos 	UPPER("alô") retorna "ALÔ"
Exemplos 	UPPER("ALÔ") retorna "ALÔ"
Funções Relacionadas 	
LOWER 
TOGGLE 

VALUE
Converte um string de texto que representa um valor num valor real.
Tipo devolvido
Duplo
Sintaxe 	VALUE(texto)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Texto	Texto
Exemplos 	VALUE("14.03") retorna 14.03

Trigonométrica

ACOS
A função ACOS() retorna o arco-cosseno em radianos e o valor é matematicamente definido para estar entre zero e PI (inclusive).
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	ACOS(Flutuante)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ângulo (radianos)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	ACOS(0.8) igual à 0.6435011
Exemplos 	ACOS(0) igual à 1.57079633
Funções Relacionadas 	
COS 

ACOSH
A função ACOSH() calcula o inverso do cosseno hiperbólico de x. É o valor cujo cosseno hiperbólico é x. Se x é menor que 1.0, acosh() retorna um não-número (NaN) e errno é configurado.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	ACOSH(Flutuante)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ângulo (radianos)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	ACOSH(5) igual à 2.29243167
Exemplos 	ACOSH(0) igual à NaN
Funções Relacionadas 	
COSH 

ACOT
A função ACOT() retorna o inverso da cotangente de um número.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	ACOT(Flutuante)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ângulo (radianos)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	ACOT(0) igual à 1,57079633

ASIN
A função ASIN() retorna o arco-seno em radianos e o valor é matematicamente definido como entre -PI/2 e PI/2 (inclusive).
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	ASIN(Flutuante)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ângulo (radianos)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	ASIN(0.8) igual à 0.92729522
Exemplos 	ASIN(0) igual à 0
Funções Relacionadas 	
SIN 

ASINH
A função ASINH() calcula o inverso do seno hiperbólico de x, que é o valor cujo seno hiperbólico é x.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	ASINH(Flutuante)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ângulo (radianos)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	ASINH(0.8) igual à 0.73266826
Exemplos 	ASINH(0) igual à 0
Funções Relacionadas 	
SINH 

ATAN
A função ATAN() retorna o arco-tangente em radianos e o valor é matematicamente definido como entre -PI/2 e PI/2 (inclusive).
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	ATAN(Flutuante)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ângulo (radianos)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	ATAN(0.8) igual à 0.67474094
Exemplos 	ATAN(0) igual à 0
Funções Relacionadas 	
TAN 
ATAN2 

ATAN2
Esta função calcula o arco-tangente de duas variáveis x e y. É similar a calcular o arco-tangente de (y/x), exceto que os sinais dos dois argumentos permitem determinar o quadrante do resultado.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	ATAN2(valor;valor)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ângulo (radianos)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Ângulo (radianos)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	ATAN2(0.5;1.0) igual à 1.107149
Exemplos 	ATAN2(-0.5;2.0) igual à 1.815775
Funções Relacionadas 	
ATAN 

ATANH
A função ATANH() calcula o inverso da tangente hiperbólica de x, que é o valor cuja tangente hiperbólica é x. Se o valor absoluto de x é maior que 1.0, ATANH() retorna um não-número (NaN).
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	ATANH(Flutuante)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ângulo (radianos)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	ATANH(0.8) igual à 1.09861229
Exemplos 	ATANH(0) igual à 0
Funções Relacionadas 	
TANH 

COS
A função COS() retorna o cosseno de x, onde x é informado em radianos.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	COS(Flutuante)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ângulo (radianos)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	COS(0) igual à 1.0
Exemplos 	COS(PI()/2) igual à 0
Funções Relacionadas 	
SIN 
ACOS 

COSH
A função COSH() retorna o cosseno hiperbólico de x, que é definido matematicamente como (exp(x) + exp(-x))/2.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	COSH(Flutuante)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ângulo (radianos)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	COSH(0.8) igual à 1.33743495
Exemplos 	COSH(0) igual à 1
Funções Relacionadas 	
ACOSH 

CSC
A função CSC() devolve a co-secante de x, em que x é dado em radianos.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	CSC(Flutuante)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ângulo (radianos)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	O CSC(PI()/2) é igual a 1

CSCH
A função CSCH() devolve a co-secante hiperbólica de x, em que x é dado em radianos.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	CSCH(Flutuante)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ângulo (radianos)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	O CSCH(PI()/2) é igual a 0,434537208...

DEGREES
Esta função transforma um ângulo de radianos para graus.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	DEGREES(Flutuante)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ângulo (radianos)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	DEGREES(0,78) igual à 44.69
Exemplos 	DEGREES(1) igual à 57,29
Funções Relacionadas 	
RADIANS 

PI
A função PI() retorna o valor PI.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	PI()
Parâmetros 	
Exemplos 	PI() é igual a 3,141592654...

RADIANS
Esta função transforma um ângulo de graus para radianos.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	RADIANS(Flutuante)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ângulo (graus)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	RADIANS(75) igual à 1,308
Exemplos 	RADIANS(90) igual à 1,5707
Funções Relacionadas 	
DEGREES 

SEC
A função SEC() retorna a secante de x, em que x é dado em radianos.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	SEC(Flutuante)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ângulo (radianos)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	O SEC(0) é igual a 1

SECH
A função SECH() retorna a secante hiperbólica de x, em que x é dado em radianos.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	SECH(Flutuante)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ângulo (radianos)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	O SECH(0) é igual a 1

SIN
A função SIN() retorna o seno de x, onde x é informado em radianos.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	SIN(Flutuante)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ângulo (radianos)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	SIN(0) igual à 0
Exemplos 	SIN(PI()/2) igual à 1
Funções Relacionadas 	
COS 
ASIN 

SINH
A função SINH() retorna o seno hiperbólico de x, que é definido matematicamente como (exp(x) - exp(-x))/2.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	SINH(Flutuante)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ângulo (radianos)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	SINH(0.8) igual à 0.88810598
Exemplos 	SINH(0) igual à 0
Funções Relacionadas 	
ASINH 

TAN
A função TAN() retorna a tangente de x, onde x é informado em radianos.
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	TAN(Flutuante)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ângulo (radianos)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	TAN(0.7) igual à 0.84228838
Exemplos 	TAN(0) igual à 0
Funções Relacionadas 	
ATAN 

TANH
A função TANH() retorna a tangente hiperbólica de x, que é definida matematicamente como sinh(x)/cosh(x).
Tipo devolvido
Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Sintaxe 	TANH(Flutuante)
Parâmetros 	
Comentário
Tipo
Ângulo (radianos)	Um valor de ponto flutuante (como 1,3, 0,343, 253 )
Exemplos 	TANH(0.8) igual à 0.66403677
Exemplos 	TANH(0) igual à 0
Funções Relacionadas 	
ATANH 