Como usar o Spectacle
Assim que o Spectacle iniciar será apresentada uma janela como esta:
Janela principal do Spectacle
O Spectacle captura uma imagem de toda a sua área de trabalho imediatamente após ter sido iniciado, mas antes de aparecer na tela. Isso permite-lhe criar rapidamente imagens de toda a tela.
A imagem capturada pelo Spectacle é apresentada na janela de visualização que aparece no lado esquerdo da janela do aplicativo.
A imagem pode ser salva em um local de sua escolha clicando no botão Salvar como ou digitando S. Isso abre a janela padrão de salvar, onde você pode escolher o nome do arquivo, o local da pasta e o formato em que sua captura de tela será salva. Você pode editar o nome do arquivo para qualquer coisa que desejar, incluindo o nome de uma captura de tela salva anteriormente.
Para salvar uma captura de tela no local padrão, clique na seta do botão Salvar como... e pressione o botão Salvar (S). O novo modo de salvamento será memorizado para a próxima vez. O local e o nome do arquivo de salvamento padrão podem ser configurados, conforme descrito posteriormente.
Para salvar rapidamente a imagem e sair do Spectacle, clique na caixa de seleção ao lado de Sair após salvar ou copiar manualmente, clique na seta do botão Salvar como... e pressione o item Salvar (S). Isso salva a imagem como um arquivo PNG na sua pasta padrão Imagens e sai do aplicativo imediatamente. Como mencionado acima, esse novo modo de salvar será memorizado.

Capturar uma imagem
Quando você abre o Spectacle, ele imediatamente tira uma captura de tela, a menos que seja definido de outra forma nas opções gerais, de toda a tela por conveniência e mostra uma prévia dela na janela principal. Você pode salvar esta captura de tela usando os botões na parte inferior da janela ou fazer uma nova usando os controles à direita da visualização.
Para descartar a imagem atual e obter outra, clique no botão Capturar uma nova imagem (N).
Após capturar uma tela, o Spectacle mostrará um painel de informações com um link para o arquivo da captura e sugerirá que você Abrir pasta contendo este arquivo.
Pode-se configurar determinadas opções no lado direito da janela do aplicativo, antes de capturar uma nova imagem. Essas opções permitem-lhe selecionar a área da tela que será capturada, definir um tempo de espera até a captura da imagem e configurar se o ponteiro do mouse e/ou as decorações da janela deverão ser capturadas em conjunto com a imagem.

Modo de captura
A configuração do modo de captura permite-lhe definir a área da tela que deverá ser capturada e se deve existir um tempo de espera entre clicar no botão Capturar uma nova imagem (N) e efetuar a captura da imagem. Também poderá ativar a opção Ao clicar, que irá desativar a função de atraso e efetuar a captura da imagem após o clique em algum local da tela. Nesse caso, é necessário primeiro clicar no botão Capturar uma nova imagem (N).
A lista da Área permite-lhe definir a área da tela que deverá ser capturada. Existem cinco opções para escolher, como descrito em baixo.
A opção Tela inteira (todos os monitores) captura uma imagem da sua área de trabalho completa, incluindo todas as saídas e monitores, projetores, etc.
A opção Tela atual captura uma imagem da saída na qual o ponteiro do mouse estiver posicionado.
A opção Região retangular permite-lhe selecionar uma região retangular da sua área de trabalho com o seu mouse. Essa região poderá estar espalhada por saídas diferentes.
Este modo não captura uma imagem imediatamente, mas permite-lhe desenhar um retângulo na sua tela, que poderá ser movido e dimensionado conforme a necessidade. Assim que o retângulo da seleção desejada for desenhado, se usar o clique duplo sobre qualquer ponto da tela ou pressionar a tecla no teclado, irá capturar a imagem.
Você pode usar as teclas de seta para mover e ajustar o retângulo. Pressionar as teclas de seta moverá o retângulo. Manter pressionada a tecla enquanto pressiona as teclas de seta moverá o retângulo lentamente, para ajustar com precisão sua seleção. Manter pressionada a tecla enquanto pressiona as teclas de seta ajustará o tamanho do retângulo.
A opção Janela ativa captura uma imagem da janela que estiver em primeiro plano. Pode ser uma boa opção inserir um tempo de espera neste modo, de forma a garantir o tempo necessário para selecionar e ativar uma janela antes de capturar a imagem.
A opção Janela sob o cursor captura uma imagem da janela que estiver sob o ponteiro do mouse. Se o ponteiro estiver sobre um menu, o Spectacle tenta capturar a imagem do menu, assim como da sua janela-mãe.
Embora isso funcione na maioria das vezes, em algumas poderá não conseguir obter informações sobre a janela-mãe. Nesse caso, o Spectacle retorna à forma tradicional de captura automática de imagem, capturando apenas uma imagem do menu. Também é possível forçar essa forma tradicional de captura de imagem, assinalando a opção Capturar apenas a mensagem atual nas Opções de conteúdo
O campo incremental Atraso permite-lhe definir o tempo de espera entre clicar no botão Capturar uma nova imagem (N) e a captura da imagem. Este atraso pode ser definido em incrementos de 1 segundo usando os botões da caixa de numeração ou o teclado.
Ao tirar uma captura de tela com atraso, o Spectacle exibe o tempo restante em seu título de janela e o torna visível em seu item no gerenciador de tarefas. O botão do gerenciador de tarefas do Spectacle também mostra uma barra de progresso, para que você possa acompanhar quando a captura será feita.
Enquanto aguarda a captura de tela atrasada, você pode desminimizar o Spectacle e o botão Tirar uma nova captura de tela se transformará em um botão Cancelar. A barra de progresso também será exibida aqui, dando a você a chance de interromper a contagem regressiva.
Se ativar a opção Ao clicar irá substituir o atraso. Quando a opção estiver assinalada, ao clicar no botão Capturar uma nova imagem (N), a janela do Spectacle se ocultará o cursor do mouse será alterado para uma forma de mira. A imagem será capturada ao clicar com o botão esquerdo do mouse ou, se clicar qualquer outro botão, a ação será cancelada. Lembre-se de que não poderá interagir com o ambiente de trabalho com o mouse enquanto o ponteiro estiver em forma de mira, mas poderá usar o teclado.

Opções
A configuração das opções permite-lhe selecionar se o ponteiro do mouse deverá ser incluído nas imagens capturadas e se deseja incluir as decorações da janela em conjunto com a imagem da janela de um aplicativo. No modo Janela sob o cursor, também é possível selecionar se o Spectacle deve apenas capturar a imagem do menu que estiver visível sob o cursor ou incluir a janela-mãe. Por fim, Sair após salvar ou copiar encerrará o Spectacle após qualquer operação de salvar ou copiar.
Se ativar a opção Incluir ponteiro do mouse, a imagem do ponteiro do mouse irá integrar a imagem capturada.
A opção Incluir as bordas e a barra de título da janela só ficará ativa quando o modo Janela ativa ou o Janela sob o cursor estiver selecionado na lista da Área. Se assinalar esta opção, as bordas e a decoração da janela serão incluídas na imagem capturada, enquanto que desmarcá-la irá gerar uma imagem apenas do conteúdo da janela.
A opção Incluir a sombra da janela só ficará ativa quando o modo Janela ativa ou o Janela sob o cursor estiver selecionado na lista da Área. Se assinalar esta opção, a sombra da janela será incluída na imagem capturada, enquanto que desmarcá-la irá gerar uma imagem da janela sem a sombra.
A opção Capturar apenas a mensagem atual só fica ativa quando o modo Janela sob o cursor estiver selecionado na lista da Área. Assinalar esta opção irá capturar apenas o menu que estiver sob o cursor, sem sua janela-mãe.
A opção Sair após salvar ou copiar manualmente encerrará o Spectacle após qualquer operação de salvar ou copiar. Observe que uma captura de tela copiada só será mantida se você estiver executando um gerenciador de área de transferência que aceite imagens. O KDE Klipper pode ser configurado dessa maneira clicando com o botão direito do mouse em seu ícone, selecionando Configurar área de transferência..., e desmarcando Ignorar imagens.