Configurando o

A janela Configurar - Stage

Diverso
Diversos
Diversos
Unidades 	Escolha a unidade padrão que será usada nos seus slides.
Raio da pega 	Se selecionar uma forma com a ferramenta padrão (seta), você verá retângulos vermelhos e amarelos. Estes são chamados de pegas (usados para redimensionar, girar, ...). O raio da pega define o tamanho da mesma. Se você torná-lo maior será mais fácil de acertar.
Sensibilidade da pega 	Esta opção define a exatidão necessária para acertar uma pega para a selecionar.
Deslocamento da colagem 	Isto só fica ativo se a opção Colar no cursor estiver desativada. Se você copiar uma forma com o atalho C e colar com V, fazendo-o em um local onde já exista uma forma com esta posição, irá colar a nova forma abaixo ou à direita.
Colar no cursor 	Desativa a posição da colagem e introduz uma forma colada na posição do ponteiro do mouse.

Grade
Grade
Grade

Grade
Mostrar grade 	Se ativado, o exibirá uma grade de pontos representando as interseções de linhas horizontais e verticais imaginárias. Você pode usar estes pontos para posicionar precisamente os objetos no slide.
Ajustar à grade 	Se estiver ativado, quando você soltar ou mover objetos no slide o canto superior esquerdo do objeto se ajustará ou moverá para o ponto da grade mais próximo.
Isto reduz sua liberdade de posicionar livremente objetos no slide, no entanto isto também auxilia a alinhar objetos precisamente. Isto é facilmente desativado ou ativado com esta opção, permitindo-lhe o melhor dos dois mundos.
Cor da grade: 	Você poderá mudar aqui a cor da grade, que é preta por padrão.

Espaçamento
Você poderá optar por manter as mesmas proporções para as duas opções abaixo, clicando no ícone ou por separar as duas opções com o ícone .
Horizontal: 	Configura o espaço em centímetros entre dois pontos numa linha horizontal da grade. O padrão é de 0,5 centímetros.
Vertical: 	Configura o espaço em centímetros entre dois pontos numa linha vertical da grade. O padrão é de 0,5 centímetros.

Documento
Documento
Documento

Configurações do documento
Intervalo de salvamento automático: 	Você pode usar isto para ajustar a frequência com que o salva um arquivo temporário. Se configurar este valor para Sem salvamento automático, o não irá salvar automaticamente. Você pode ajustar o salvamento automático de 1 minuto até 60 minutos.
Criar cópia de segurança: 	Se estiver assinalada, irá criar um arquivo .<nome>.odp.autosave.odp na pasta onde se encontra o seu arquivo. Esta cópia de segurança poderá então ser usada no caso de ocorrer um problema. A cópia de segurança é atualizada, sempre que você salvar o seu documento ou sempre que ocorrer um salvamento automático.

Author
Author
Documento
Escolha um perfil do autor para o seu documento.
Você pode adicionar um novo perfil ou excluir o atual usando os botões à direita da lista de perfis.