Язык и региональные стандарты
Этот модуль приложения «Параметры системы» позволяет задать предпочитаемые языки и форматы локализации интерфейса приложений и рабочей среды .
В большинстве случаев можно просто выбрать язык, и все параметры будут настроены соответствующим образом. Основной язык приложений и рабочей среды — английский язык, принятый в США. Существуют переводы на другие языки, подготовленные командами переводчиков-волонтёров из разных стран. Для использования перевода интерфейса необходимо установить файлы соответствующего языкового пакета.
Важно убедиться, что в системе установлены все необходимые языковые пакеты и переводы , которые вы планируете использовать.
Так как основана на библиотеках , для получения полностью локализованного графического интерфейса пользователя () необходимы файлы переводов .
На каждой панели выбора показан пример того, как будут выглядеть форматы записи в зависимости от выбранных параметров. Кроме чисел в примере показаны форматы валюты, даты и времени (полный и сокращённый варианты записи). Любые изменения параметров отображаются в примере до подтверждения их применения.
При нажатии кнопки Добавить ещё... на вкладке языка будет показан список доступных языков и текущий выбранный язык. Если в поле показан текст Язык не настроен, это означает, что не была указана страна и по умолчанию используется язык, заданный системой (обычно это C). Если в списке нет нужного языка, потребуется установить его с помощью стандартного способа установки языков системы.
Чтобы удалить язык из основного списка, выберите его и затем щёлкните по значку . Чтобы изменить порядок приоритета, выберите нужный язык в списке и щёлкните по значку .
Если необходимо установить другие отдельные параметры формата, возможно выбрать локаль для параметров Числа, Время, Валюта и Единицы измерения.
Раньше «Язык» и «Форматы» были независимыми параметрами. С момента выхода 5.26 они объединены в модуль «Язык и региональные стандарты». Смена языка приводит к автоматической смене параметров чисел, валюты и так далее на параметры для соответствующей страны или региона. Тем не менее, при такой смене не повреждается старая конфигурация. Файл конфигурации по-прежнему находится по адресу ~/.config/plasma-localerc .