Особые параметры окон
Этот модуль приложения «Параметры системы» позволяет настроить параметры отдельных окон.

Особые параметры конкретных окон: краткое руководство
Этот модуль приложения «Параметры системы» позволяет настроить параметры отдельных окон.
Параметры этого модуля применяются только при работе с в качестве диспетчера окон . Если используется другой диспетчер окон, следует изучить его документацию, чтобы узнать, как настроить поведение окон.
Многие из параметров, которые доступны для настройки в этом модуле, также можно настроить и глобально в в модуле Поведение окон приложения , но некоторые из них ещё более детализированы.
Они включают в себя геометрию, размещение, поддержание окна поверх остальных окон или под ними, предотвращение смены фокуса, параметры прозрачности.
Существует два способа запуска этого модуля: из заголовка окна приложения, которое требуется настроить, или в программе «Параметры системы». Если модуль открыт в программе «Параметры системы», нажмите кнопку Создать..., чтобы создать профиль окна, и затем (в появившемся диалоговом окне) кнопку Определение свойств окна, чтобы частично заполнить поля данных для приложения, которое требуется настроить.
Сохранённые профили настройки в любое время возможно Изменить... или Удалить, а затем заново упорядочить список. Переупорядочение списка выполняется при помощи кнопок Выше и Ниже. Порядок профилей настройки в списке соответствует порядку их применения.