Автоматизация работы с с помощью скриптов
поддерживает множество методов, которые используются при работе с .
Есть два способа использования интерфейса : графическое приложение на qdbusviewer и программа для командной строки qdbus.
Примеры:
При выполнении % qdbus будут перечислены все доступные службы.
При выполнении % qdbus org.kde.konsole будет показан интерфейс для .
При выполнении % qdbus org.kde.konsole /Windows/1 будут перечислены методы управления окном 1.
При выполнении % qdbus org.kde.konsole $KONSOLE_DBUS_WINDOW будут показаны методы управления текущим окном.
При выполнении % qdbus org.kde.konsole /Sessions/1 будут показаны методы управления сеансом 1.
При выполнении % qdbus org.kde.konsole $KONSOLE_DBUS_SESSION будут показаны методы управления текущей сеансом.
При выполнении % qdbus $KONSOLE_DBUS_SERVICE $KONSOLE_DBUS_SESSION будут показаны методы для управления текущим сеансом .
Если какая-либо из команд выдаёт результат: «Службы org.kde.konsole не существует», замените org.kde.konsole на один из следующих вариантов:
org.kde.konsole-`pidof -s konsole` (будет выбран первый процесс)
$KONSOLE_DBUS_SERVICE (данная команда может быть запущена из текущего окна )
выберите один из вариантов «qdbus | grep konsole»
Для получения дополнительной информации обратитесь к учебному пособию .