Дополнительные функции

Кнопки
В нижней части окна Spectacle имеется несколько кнопок, которые имеют следующие функции:
Справка 	 При нажатии этой кнопки будет показано стандартное меню, описанное в разделе Меню «Справка» статьи «Основы ».
Настройка... 	 Окно настройки Spectacle предназначено для настройки параметров приложения: режимов съёмки, имени файла и расположения каталога по умолчанию для сохранения изображений.
Комментировать 	 Открывает окно редактора с различными инструментами комментирования:
Редактор комментариев
Поработайте с инструментами комментирования. Здесь есть всё, что нужно для составления пояснений к снимкам: стрелки, ручка, маркеры, текстовые поля, цифры и даже смайлики. Возможно настраивать параметры инструментов и добавлять эффекты (тень, оттенки серого и граница).
Когда комментарий готов, нажмите кнопку Завершить комментирование.
Сервис 	 Содержит раскрывающийся список инструментов:
Пункт Открыть папку со снимками экрана позволяет выделить последний сохранённый снимок экрана в стандартном диспетчере файлов.
Пункт Печать... позволяет открыть диалог печати.
В отдельном пункте представлен ряд сторонних приложений для записи видео с экрана.
Экспорт 	 Кнопка открывает вложенное меню со списком приложений, которые могут быть использованы для работы с изображениями с формате PNG. В списке будут присутствовать названия установленных в системе приложений для просмотра и редактирования изображений.
Копировать изображение в буфер обмена / Копировать место сохранения в буфер обмена 	 Выполняет копирование текущего снимка экрана или его расположения в буфер обмена. Вместо нажатия кнопки может использоваться комбинация клавиш C.
Сохранить как... 	 Выполняет сохранение снимка экрана в формате PNG в каталоге по умолчанию, после чего закрывает приложение.

Настройка
Кнопка Настройка... открывает диалог настройки Spectacle.

Основные
Основные
При запуске Spectacle 	 Позволяет Сделать снимок всего экрана, использовать последний режим съёмки (тот, что указан в «Режиме съёмки») или не делать снимок автоматически.
После создания снимка экрана 	 Позволяет Сохранять изображение в расположение по умолчанию, отключать какие-либо действия буфера обмена, копировать изображение или путь к нему в буфер обмена. Расположение по умолчанию возможно настроить на странице Сохранение параметров конфигурации. Возможно Копировать полный путь в буфер обмена. Скопированный путь позже возможно вставить в любое текстовое поле. Важно помнить, что путь сохранится в буфере обмена после закрытия приложения Spectacle только в том случае, если запущен диспетчер буфера обмена.
Действие при нажатии клавиши Print Screen 	 Возможно настроить поведение системы создания снимков экрана в тех случаях, когда нажатие клавиши Print Screen выполняется при уже запущенной программе Spectacle. Доступные варианты: создание нового снимка экрана, открытие нового окна Spectacle или переключение фокуса на уже открытое окно Spectacle.
Использовать светлый фон 	 Чтобы скрыть часть экрана, обрезанную при выделении прямоугольной области, лучше использовать светлый фон. В этом случае тёмный курсор будет лучше виден.
Показывать экранную лупу 	 После сохранения снимка экрана приложение копирует в буфер обмена полный путь папки, в которую файл был сохранён. Скопированный путь позже возможно вставить в любое текстовое поле. Важно помнить, что путь сохранится в буфере обмена после закрытия приложения Spectacle только в том случае, если запущен диспетчер буфера обмена.
Применять по нажатию и отпусканию левой кнопки мыши 	 Позволяет делать снимок выделенной области экрана в режиме Прямоугольная область, как только пользователь отпустит левую кнопку мыши.
Если ранее сохранённая область отсутствует, для обозначения и захвата новой области достаточно зажать левую кнопку мыши, переместить указатель и отпустить кнопку. Когда отображается ранее сохранённая область, возможно продолжить управлять ей, а для сохранения этой области требуется подтверждение (нажатие клавиши или двойной щелчок левой кнопкой мыши). Чтобы захватить новую обозначенную область, зажмите левую кнопку мыши и перетащите указатель за пределами сохранённой ранее области.
Запоминать выбранную область 	 По умолчанию программа Spectacle запоминает первоначальный выбор при создании снимка экрана прямоугольной области, пока не будет закрыто окно Spectacle. Также возможно сделать так, чтобы Spectacle никогда не запоминала выбранную область или запоминала её даже между сеансами создания снимков экрана.

Сохранение
При нажатии кнопки Сохранить Spectacle сохраняет снимок экрана, используя заданное по умолчанию имя файла, в папку «Изображения» в домашнем каталоге пользователя. Имя по умолчанию включает дату и время выполнения снимка.
На странице Сохранение возможно указать имя файла и каталог для сохранения снимков по умолчанию. На этой странице доступны следующие параметры:
Сохранение
Путь для сохранения 	 Текстовое поле расположения предназначено для указания каталога, в который после нажатия кнопки Сохранить будут сохраняться снимки экрана.
Качество изображения 	 Выберите качество изображения при сохранении в форматах сжатия с потерями (например, JPEG). Чем выше значение, тем лучше качество, однако это увеличивает размер файла. Подробные сведения об используемых в Spectacle форматах изображений доступны на этой странице Википедии.
Имя файла 	 Это поле предназначено для указания имени, под которым по умолчанию будут сохраняться снимки экрана.
В имени файла возможно использовать символы подстановки, которые при сохранении файла будут заменены соответствующим текстом, основанным на текущей дате:
<dd>: день
<hh>: час
<MM>: месяц
<ss>: секунда
<title>: заголовок окна
<yyyy>: год (4 цифры)
<#>: последовательная нумерация
<mm>: минута
<yy>: год (2 цифры)
Чтобы вставить один или несколько подстановочных знаков в строку Имя файла, щёлкните по ним левой кнопкой мыши.
Если файл с указанным именем уже существует, к имени нового файла будет добавляться порядковый номер. Например, если задано имя файла Screenshot и файл Screenshot.png уже существует, то изображение будет сохранено как Screenshot-1.png.
Выберите формат файла, который будет по умолчанию использоваться для снимков, в раскрывающемся списке рядом с текстовым полем. Подробные сведения об используемых в Spectacle форматах изображений доступны на этой странице Википедии.

Комбинации клавиш
На странице настройки возможно изменить комбинации клавиш Spectacle по умолчанию. Возможно настроить комбинации клавиш для запуска Spectacle и захвата различных частей экрана.

Перетаскивание снимка
Снимок экрана возможно перетащить в другое приложение или документ. Если соответствующее приложение способно обрабатывать изображения, то в открытый в таком приложении документ будет вставлена полная копия захваченного изображения.
Если перетащить снимок в окно диспетчера файлов, будет открыт диалог, в котором возможно изменить имя файла и указать его формат. Файл будет сохранён в текущую папку.
Если перетащить снимок в текстовое поле, то в него будет вставлен полный путь к временному файлу, в котором сохранён снимок. Это полезно, например, для загрузки снимков через веб-формы или при прикреплении снимков к отчётам об ошибках .
Такое действие будет выполняться для всех приложений, которые воспринимают не содержимое изображения, а адрес , содержащийся в метаданных перетаскиваемого объекта.