Использование Spectacle
После запуска Spectacle на экране появится такое окно:
Главное окно Spectacle
Spectacle захватывает изображение всего рабочего стола сразу после запуска, то есть в том виде, который рабочий стол имел до открытия окна Spectacle, что позволяет быстро создавать снимок всего экрана.
Готовый снимок экрана отображается в области предварительного просмотра, расположенной в левой части окна Spectacle.
Изображение возможно сохранить в желаемом месте с помощью кнопки Сохранить как или комбинации клавиш S. Откроется стандартный диалог сохранения файлов, где указывается имя файла, его формат и папка, в которой он будет сохранён. Возможно указать любое имя файла, включая имя предыдущего сохранённого снимка экрана.
Чтобы сохранить снимок экрана в каталоге по умолчанию, нажмите часть кнопки Сохранить как... со стрелкой и выберите пункт Сохранить (S). Для сохранения следующего снимка будет использоваться тот же режим сохранения. Сведения о том, как задать имя файла и каталог, которые будут использоваться по умолчанию для сохранения снимков экрана, приводятся далее.
Для быстрого сохранения изображения и выхода из Spectacle установите флажок Выйти после сохранения или копирования, затем нажмите часть кнопки Сохранить как... со стрелкой и выберите пункт Сохранить (S). После этого изображение будет по умолчанию сохранено в формате PNG в папке Изображения, а приложение будет сразу же закрыто. Как и в предыдущем примере, для сохранения следующего снимка будет использоваться этот же новый режим сохранения.

Создание снимка экрана
При запуске Spectacle автоматически создаёт снимок всех экранов (если в основных параметрах настройки не указано иное) и отображает его в области предварительного просмотра в левой части главного окна. Этот снимок может быть сохранён с помощью кнопок, расположенных в нижней части окна. Инструменты, расположенные справа от области предварительного просмотра, предназначены для настройки параметров и создания нового снимка.
Для отклонения текущего снимка экрана и создания нового нажмите кнопку Сделать новый снимок (N).
После создания снимка экрана в Spectacle отобразится информационная панель со ссылкой на файл снимка экрана и будет предложено Открыть содержащую папку.
Перед созданием нового снимка возможно настроить отдельные параметры в правой части окна приложения. В частности, возможно выбрать область экрана, изображение которой будет захвачено, установить задержку перед созданием снимка и настроить параметры видимости указателя мыши и/или заголовка и границ окна при создании снимка.

Режим съёмки
Параметры режима съёмки позволяют задать область захвата экрана при создании снимка, а также установить, нужна ли задержка между нажатием кнопки Сделать новый снимок (N) и созданием снимка. Выбор параметра По щелчку отключает задержку съёмки, и снимок в этом случае будет выполняться по щелчку мышью после нажатия кнопки Сделать новый снимок (N).
Поле со списком Область предназначено для выбора области экрана, снимок которой необходимо сделать. Доступны следующие варианты:
Все экраны — снимок всего рабочего стола, как он выводится на всех устройствах вывода изображения, включая все мониторы, проекторы и так далее.
Текущий экран — снимок экрана, внутри которого находится указатель мыши.
Прямоугольная область — снимок прямоугольной области экрана, размеры и положение которой задаются с помощью мыши. В этом режиме доступен одновременный захват изображений, отображаемых на различных устройствах графического вывода (мониторах, проекторах и тому подобном).
В этом режиме снимок не создаётся мгновенно, но предоставляется возможность выделить на экране прямоугольную область, которую при необходимости возможно перемещать и изменять по размеру. После выделения желаемой прямоугольной области для создания снимка достаточно дважды щёлкнуть левой кнопкой мыши в любом месте экрана или нажать клавишу .
Для управления положением и размером прямоугольной области возможно использовать клавиатуру. Чтобы точно указать положение прямоугольной области, удерживайте нажатой клавишу во время нажатия клавиш со стрелками (в этом случае область перемещается медленнее). Чтобы изменить размер прямоугольной области, удерживайте нажатой клавишу во время нажатия клавиш со стрелками.
Активное окно — снимок окна, находящегося в фокусе. В этом режиме рекомендуется использовать задержку создания снимка, поскольку она позволит выбрать и активировать необходимое окно до того, как будет произведён снимок.
Окно под курсором мыши — снимок окна, которое находится под указателем мыши. Если указатель расположен над всплывающим меню, на снимок, как правило, попадает и меню, и его родительское окно.
В некоторых случаях получить информацию о родительском окне оказывается невозможно. В этом случае Spectacle возвращается к старой схеме автоматического захвата области съёмки, и тогда на снимок попадает только всплывающее меню. Возможно принудительно задать такое поведение, выбрав параметр Захватить только текущее всплывающее окно в разделе Параметры содержимого.
Поле Задержка позволяет задавать длительность паузы между нажатием кнопки Сделать новый снимок (N) и созданием снимка. Задержка настраивается с помощью кнопок счётчика или клавиш на клавиатуре, шаг изменения составляет 1 секунду.
При создании снимка с задержкой по времени Spectacle отображает время, оставшееся до его создания, в заголовке окна и делает его видимым в своём окне на панели задач. В окне Spectacle на панели задач также отображается индикатор выполнения, который позволяет отслеживать оставшееся до создания снимка время.
Во время ожидания создания отложенного снимка возможно развернуть окно Spectacle, и кнопка Сделать новый снимок поменяется на кнопку Отмена создания снимка экрана. Здесь также будет отображаться индикатор выполнения, что предоставит возможность остановить обратный отсчёт.
Включение параметра По щелчку отменяет задержку при создании снимка. При нажатии кнопки Сделать новый снимок (N) окно приложения Spectacle будет скрыто, а указатель мыши приобретёт вид перекрестия. По щелчку левой кнопкой мыши будет выполнен захват экрана, а при нажатии любой другой кнопки мыши выполняется отмена создания снимка экрана. Важно помнить, что пока указатель мыши имеет вид перекрестия, взаимодействовать с рабочим столом возможно только с помощью клавиатуры, но не мыши.

Параметры
С помощью настройки параметров содержимого возможно установить, будут ли указатель мыши или заголовок и границы окна включены в снимок экрана. В режиме Окно под курсором мыши также возможно выбрать, должно ли приложение захватывать только изображение текущего всплывающего меню под указателем мыши или всплывающего меню вместе с его родительским окном. Наконец, при использовании параметра Выйти после сохранения или копирования после сохранения или копирования изображения приложение будет закрыто.
Если включён параметр Включая курсор мыши, изображение указателя мыши также попадёт на снимок.
Параметр Включая заголовок и границы окна доступен, только если в разделе Область выбран режим Активное окно или Окно под курсором мыши. Включение этого параметра добавляет в снимок экрана заголовок и границы окна. Если же параметр не включён, на снимок попадает только содержимое окна.
Параметр Включая тень окна доступен, только если в разделе Область выбран режим Активное окно или Окно под курсором мыши. Включение этого параметра добавляет в снимок экрана тень окна. Если же параметр не включён, на снимок попадает окно без тени.
Параметр Захватить только текущее всплывающее окно доступен, только если в разделе Область выбран режим Окно под курсором мыши. Включение этого параметра добавляет в снимок экрана только всплывающее меню под указателем мыши без родительского окна.
При включении параметра Выйти после сохранения или копирования Spectacle будет закрываться после выполнения любой операции сохранения или копирования. При этом скопированный снимок экрана будет сохранён только в том случае, если запущен буфер обмена, в который попадёт изображение. Чтобы настроить соответствующим образом буфер обмена KDE Klipper, щёлкните правой кнопкой мыши по значку программы, выберите Настроить буфер обмена... и снимите флажок Игнорировать изображения.