KCM Tablet Priročnik
To je dokumentacija za modul, ki konfigurira grafične tablice.

Nastavitve tablice Wacom
Tablični računalnik modul obravnava vse nastavitve za vašo grafično tablico. Vsi tablični računalniki, ki jih podpira Projekt gonilnika Wacom upravlja ta nastavitveni vmesnik. Prepričajte se, da je vaš tablični računalnik zaznan prek xorg.conf ali udev in da na splošno deluje. Za več informacij glejte razdelek zaznavanje tabličnega računalnika.
Gonilnik xf86-input-wacom mora biti nameščen v vašem računalniku in xsetwacom mora biti na voljo, da bo ta modul deloval pravilno.
Modul je razdeljen na različne strani z zavihki, ki obravnavajo vse vidike tabličnega računalnika in peresa: Profili, Splošne informacije, Nastavitve pisala, Hitri gumbi, Preslikava ploskve in Preslikava dotika.

Upravljanje profilov
To je majhno spustno polje z dvema gumboma poleg njega. Ustvarite lahko nove profile in izbrišete obstoječe. Vsak profil je shranjen in določen za trenutno povezano tablico. Če ustvarite nov profil, se samodejno ustvari profil s privzetimi nastavitvami, ki jih vrne gonilnik.
Tukaj lahko določite različne profile za svoje nastavitve. Na primer, če želite imeti drugačno obnašanje pisala, ko ga uporabljate kot nadomestek miške za vsakodnevno delo ali ga uporabljate kot pisalo za risanje.
Vsak profil je mogoče spremeniti sproti in neposredno spremeni vedenje vnosa tabličnega računalnika.
Demon tabličnega računalnika kded mora delovati v ozadju, da lahko spremenite profile in jih uporabite za tablični računalnik. Vse delo opravi demon. modul samo spremenite nastavitve profila zanj.

Splošne nastavitve tabličnega računalnika in informacije
Prikaže nekaj splošnih informacij o zaznani tablici. Poleg imena in podjetja vašega tabličnega računalnika je prikazana slika in navedene so vse zaznane vhodne naprave.
Tablični računalnik mora biti povezan in kded mora delovati, da omogoči pravilno delovanje modula.
Glejte razdelek Težave z zaznavanjem za dodatno pomoč pri zaznavanju tabličnega računalnika.
Poleg informacij o tabličnem računalniku zavihek splošno omogoča nastavitev različnih globalnih bližnjic. Vsaka bližnjica omogoča dinamično spreminjanje možnosti za trenutno povezano tablico.

Nastavitve pisala
Pero, ki se uporablja skupaj s tablico, ima dve različni strani, glavna stran se imenuje pisalo, drugi konec pa je radirka. V tem zavihku lahko spremenite kateri koli vidik peresa od dodelitve gumba do krivulje pritiska in praga.

Občutek radirke
Drsnik omogoča spreminjanje praga radirke. Za natančnejšo nastavitev pritiska je možno spremeniti celotno krivuljo pritiska v pogovornem oknu Uredi krivuljo tlaka. Za več informacij glejte Pogovorno okno Krivulja pritiska.

Nastavitve gumba
Polje Nastavitve gumbov omogoča spreminjanje izvedenega dejanja, dodeljenega vsakemu gumbu peresa. Preprost klik v polje za urejanje odpre novo pogovorno okno, kjer lahko izberete različne kombinacije tipk, modifikacijske tipke in gumbe miške.
Če je Dotaknite se za izvedbo dejanja omogočeno, mora biti pisalo v stiku s tablico, da se omogoči izvajanje dejanja gumba. Če je ta možnost onemogočena, vsako dejanje gumba deluje tudi, ko pisalo lebdi nad tablico.

Občutek vrha pisala
Drsnik omogoča spreminjanje praga konice pisala. Za natančnejšo nastavitev tlaka je možno spremeniti celotno krivuljo tlaka v pogovornem oknu Uredi krivuljo pritiska. Za več informacij glejte Pogovorno okno Krivulja pritiska.

Hitri gumbi
Zavihek Hitri gumbi omogoča nastavitev posebnih dejanj gumbov za vse gumbe strojne opreme tabličnega računalnika. Če želite spremeniti uporabljeno dejanje, morate klikniti v polje za urejanje in izbrati dejanje v novem pogovornem oknu.

Tablični računalnik
Zavihek Tablet omogoča nastavitev nadaljnjih lastnosti območja tablice, kadar se uporablja skupaj s peresom. Tukaj je mogoče določiti usmerjenost območja tablice, veljaven prostor uporabljene tablice in način sledenja kazalcu.

Način sledenja pisalu
Preslikaj na zaslon : Ta način preslika kazalec peresa z absolutnim gibanjem na tablico. Robovi tablice predstavljajo neposredno prostor zaslona.
Preslikaj v kazalec : Ta način preslika kazalec peresa z relativnim premikanjem v tablico.

Orientacija
Polje za usmerjenost določa, kako se območje tablice zasuka. Določen zasuk lahko nastavite sami v kombiniranem polju ali če omogočite možnost Samodejno zasukaj z zaslonom, se bo tablica samodejno zasukala skupaj z zaslonom. To se naredi s poslušanjem dogodkov xrandr, ko se zaslon zasuka.
Če imate težave z možnostjo samodejnega zasuka in je tablica vedno zasukana v napačno smer, omogočite možnost Obrni samodejno zasuk, da to obrnete.

Preslikava tabličnega računalnika
To preslikavo omogoča določitev razmerja tablice, ki bo uporabljena za vsak zaslon. To je potrebno, da je površina tablice sorazmerna z uporabljenim prostorom na zaslonu v absolutnem načinu sledenja pisalu. Za več informacij si oglejte razdelek Pogovorno okno za izbiro območja.
Ta možnost ne deluje v načinu relativnega kazalca.

Dotik
Zavihek Dotik omogoča nastavitev dodatnih lastnosti za del tablice na dotik (če je na voljo). Funkcijo dotika je mogoče onemogočiti s potrditvenim poljem Omogoči dotik. Obstaja tudi globalna bližnjica, ki omogoča omogočanje/onemogočanje funkcije dotika.

Dotaknite se načina sledenja
Preslikaj na zaslon : Ta način preslika kazalec na dotik z absolutnim gibanjem na tablico. Robovi tablice predstavljajo neposredno prostor zaslona.
Preslikaj v kazalec : Ta način preslika kazalec na dotik z relativnim premikanjem v tablico.

Kretnje
Če je omogočeno Omogoči poteze, lahko tablični računalnik ustvari dogodke potez za napravo na dotik.
Razdalja drsenja : Omogoča drsenje po oknih, ko na tablico položite dva prsta; premikanje ju gor/dol ustvari dogodek drsenja. Razdalja je podana v enotah tablice.
Razdalja povečave : Omogoča povečavo/pomanjšanje s premikanjem dveh prstov skupaj ali narazen. Razdalja je podana v enotah tablice.
Čas dotika : ta čas v milisekundah določa, kdaj je dvojni dotik naprave prepoznan kot desni klik

Dotaknite se Preslikave
Ta preslikava omogoča določitev razmerja naprave na dotik, ki bo uporabljena za vsak zaslon. To je potrebno, da je površina tablice sorazmerna z uporabljenim prostorom na zaslonu v absolutnem načinu sledenja pisalu. Za več informacij si oglejte razdelek Pogovorno okno za izbiro območja.
Ta možnost ne deluje v načinu relativnega kazalca.

Pritisnite pogovorno okno Krivulja
Tukaj je posnetek zaslona pogovornega okna Krivulja pritiska
Spreminjanje krivulje pritiska
Krivulja pritiska določa, kako se prevede pritisk pisala. Krivulja pritiska je definirana s štirimi točkami Bézierove krivulje. Če želite spremeniti to krivuljo, lahko spremenite rdeče pike in premaknete krivuljo.
Uporabite pero v pogovornem oknu krivulje stiskanja, da si neposredno ogledate spremembe krivulje stiskanja. Modro območje pod krivuljo prikazuje pritisk peresa.

Pogovorno okno za izbiro območja
Tukaj je posnetek zaslona pogovornega okna območja tabličnega računalnika
Določanje območja tablice
V tem pogovornem oknu lahko določite razpoložljivo površino tablice za vsak izbrani prostor na zaslonu. Da bi ohranili razmerje med višino in širino tablice, je potrebno zmanjšati površino tablice glede na ločljivost zaslona. V tem pogovornem oknu jih lahko določite za vsak zaslon posebej.
Uporabite gumb Preklop zaslona za preklop med celozaslonskim (vsi povezani monitorji) in posameznim monitorjem. Nastavitve bodo shranjene za vsako konfiguracijo zaslona in uporabljene v tabličnem računalniku vsakič, ko bo izbira zaslona preklopljena z dejanjem globalne bližnjice.
Zaslon je mogoče preslikati z območjem Celotna tablica ali samo določenim Območje tablice v podoknu Tablet desno. Razmerja območja lahko zaklenete ali odklenete s preklopnim gumbom Zakleni razmerja.
Če želite ohraniti razmerje stranic tabličnega računalnika s trenutno izbiro zaslona, lahko pritisnete gumb Nastavi razmerja zaslona. Površina tablice bo samodejno izračunana in spremenjena.
Poleg tega lahko odprete pogovorno okno Umerjanje za umerjanje tablice s pomočjo štirih točk na zaslonu.
Ko je pogovorno okno zaprto, bo uporabljen zadnji izbrani zaslon. Če želite zaslon pozneje preklopiti, lahko uporabite Globalno bližnjico.
Območje tabličnega računalnika deluje samo v načinu absolutnega sledenja naprave s kazalcem na dotik in pero. V relativnem načinu se uporablja celotna tablica.