Miniprogram i Plasma för ritplatta
Miniprogrammet för ritplattan gör det möjligt att ändra tillgängliga profiler i farten. Dessutom kan du ändra ritplattans rotation och byta mellan absolut och relativt läge för pennan och radergummit oberoende av de aktuella profilinställningarna.
Det är inte nödvändigt att lägga till Plasmoiden för att modulen ska fungera. Standardprofilen aktiveras av ritplattans demon så fort ritplattan detekteras även om Plasmoiden inte används. Plasmoiden är bara ett visuellt hjälpmedel för att enkelt byta mellan profilerna.