Anpassa

Dialogrutan Anpassa - Stage

Diverse
Diverse
Diverse
Enheter 	Välj förvald enhet som används på sidorna.
Greppradie 	Om du markerar en form med standardverktyget (pilen) visas de gula och röda rektanglarna. De kallas grepp (används för storleksändring, rotation, ...). Greppradien ändrar greppens storlek. Om du gör dem större är det lättare att träffa dem.
Gripkänslighet 	Det här alternativet definierar exakt hur du måste träffa ett grepp för att välja det.
Inklistringsposition 	Det här är bara aktivt om Klistra in vid markör är inaktiverat. Om du kopierar en form med genvägen C och klistrar in den med V på en plats där det redan finns en form, används den här positionen för att klistra in den nya formen längst ner eller till höger.
Klistra in vid markör 	Inaktiverar inklistringsposition och infogar en form som klistras in vid muspekarens position.

Rutnät
Rutnät
Rutnät

Rutnät
Visa rutnät 	Om aktiverat, visar ett rutnät med punkter som representerar korsningar av tänkta horisontella och vertikala linjer. Du kan använda punkterna för att exakt placera objekt på sidan.
Lås till rutnät 	Om det här är aktiverat, så låses eller flyttas det över vänstra hörnet på ett objekt till närmaste punkt på rutnätet när det släpps eller flyttas på sidan.
Det här minskar friheten att placera objekt var som helst på sidan, men det hjälper också till att rada upp objekt exakt. Det kan lätt inaktiveras och aktiveras med alternativet, vilket ger dig det bästa av båda världar.
Färg på rutnät: 	Här kan du ändra rutnätsfärgen som normalt är svart.

Mellanrum
Du kan välja att behålla samma förhållande för de två inställningarna nedan genom att använda ikonen eller skilja de två inställningarna åt genom att använda ikonen .
Horisontell: 	Ställer in avståndet i centimeter mellan två punkter på en horisontell linje i rutnätet. Normalvärdet är 0,5 centimeter.
Vertikal: 	Ställer in avståndet i centimeter mellan två punkter på en vertikal linje i rutnätet. Normalvärdet är 0,5 centimeter.

Dokument
Dokument
Dokument

Dokumentinställningar
Spara automatiskt: 	Du kan använda detta för att justera hur ofta sparar en tillfällig fil. Om du ställer in värdet till Spara inte automatiskt, sparar inte automatiskt. Du kan justera spara automatiskt från 1 minut till 60 minuter.
Skapa säkerhetskopia: 	Om markerad, kommer detta att skapa filen <namn>.odp.autosave.odp i katalogen där filen finns. Den här säkerhetskopian av filen kan därefter användas i händelse av problem. Säkerhetskopian uppdateras varje gång du sparar dokumentet eller varje gång det sparas automatiskt.

Författare
Författare
Dokument
Välj en författarprofil för dokumentet.
Du kan lägga till en ny profil eller ta bort den nuvarande med knapparna till höger om kombinationsrutan med profiler.