Oyun Kolu

Oyun Kolunu Kalibre Et
Bu modül, oyun kolunuzu kalibre etmenin yanı sıra koldaki hangi işlevlerin hangi mantıksal düğme veya eksenle eşlemlendiğini görmeniz için bir arayüz sağlar.
İşte oyun kolu modülünün bir ekran görüntüsü
Oyun kolu modülü
Aygıt 	 Burada aygıtın mantıksal konumunu görebilirsiniz. Birden fazla oyun kolunuz varsa hangisini yapılandıracağınızı da seçebilirsiniz.
Bilgisayarınızda bir oyun kolu kendiliğinden bulunamazsa ve bağlı olduğundan eminseniz doğru aygıt dosyasını buraya girebilirsiniz.
Konum 	 Oyun kolu çubuğunun X ve Y eksenlerinin çizilen konumu. Oyun çubuğunun yolunu bir noktadan diğerine çizmek için İzi göster’i etkinleştirin.
Oyun çubuğu bu grafiğin her noktasına ulaşamıyorsa veya doğru merkezlemiyorsa aygıtınızı kalibre etmeniz gerekir.
Düğmeler 	 Oyun kolunuzdaki düğmelerin basılı durumunu ve düğmelerin doğru şekilde eşlenip eşlemlenmediğini görebileceğiniz bir yer. Bir düğmeye basıldığında, basılan düğmenin mantıksal numarasının (bilgisayarın gördüğü şekliyle) yanında BASILDI görünür.
Eksenler 	 Bu, eksen konumlarının sayısal değerlerini görüntüler. 0 ortadır ve en yüksek ve en düşük değerler oyun koluna ve ilgili eksene bağlıdır.
Kalibre Et 	 Kalibre Et’e tıklamak, oyun çubuklarınızdaki her bir ekseni kalibre etmek için bir iletişim kutusu açar.
Oyun kolunuzu kalibre etmek
Oyun kolunuzu kalibre etmek
Her eksenin en düşük konuma, ardından merkeze ve son olarak da en yüksek konuma hareket ettirilmesi gerekecektir. İletişim kutusunun sol alt köşesindeki bir ölçü, değerlerin hangi yönde arttığını ve hangi yönde azaldığını belirlemeye yardımcı olur.