Fare
Bu, fareyi ve diğer işaretleme aygıtlarını yapılandıran modülünün belgelendirmesidir.

Bu modül, işaretleme aygıtınızı yapılandırmanıza izin verir. İşaretleme aygıtınız bir fare, hareket topu, dokunmatik yüzey veya benzer işlevi gerçekleştiren başka bir donanım parçası olabilir.
Genel 	
Sol el kipi 	Sol elinizi kullanıyorsanız bu seçeneği işaretleyerek işaretleme aygıtınızın sol ve sağ düğmelerinin işlevlerini birbirleriyle değiştirmek isteyebilirsiniz. İşaretleme aygıtınızın ikiden çok düğmesi varsa yalnızca sol ve sağ işlevlerini yerine getiren düğmeler etkilenir. Örneğin, üç düğmeli bir fareniz varsa orta düğme etkilenmez.
Orta tık için sağ ve sol düğmelere bas 	Farenizde bir yoksa bu ögeyi işaretleyin. Orta tıklamaya öykünmek için sağ ve sol düğmelere birlikte aynı anda basabilirsiniz.
İşaretçi hızı 	Bu seçenek, fare işaretçisinin ekranda hareket ettiği uzaklık ile fiziksel aygıtın (fare, iztopu veya başka bir işaretleme aygıtı olabilir) göreli hareketi arasındaki ilişkiyi değiştirmenize olanak tanır.
İşaretçi ivmelendirmesi 	Standart kip, fareyi ne kadar hızlı hareket ettirdiğinize göre işaretçi ivmelendirmesinin miktarını ayarlar. Yok olarak ayarlarsanız ivmelendirme, hızdan bağımsız olarak sabit kalır.
Sarma: Sarma yönünü tersine çevir 	Bu onay kutusu seçildiğinde, sarma tekerleği (varsa) ters yönde çalışır (böylece, sarma tekerleğinin üst tarafını kendinize doğru döndürmek önceden aşağı sarmaya neden oluyorsa şimdi yukarı sarmaya neden olacaktır).
5.13 sürümünde, dosya ve klasörleri açmak için tek veya çift tık kullanma ayarını Çalışma Alanı modülünde bulacaksınız.