Sistem Bildirim Ayarları

Sistem Bildirim Ayarları
Tüm uygulamalar gibi da bir sorun oluştuğunda, bir görev tamamlandığında veya başka bir şey olduğunda kullanıcıya bildirmesi gerekir. , neler olup bittiği hakkında kullanıcıyı bilgilendirmek için bir Sistem Bildirimleri kümesi kullanır.
Bu modülü kullanarak, ’nın her bir olay için nasıl iletişim kuracağını belirleyebilirsiniz.

Bildirim Ayarları

Rahatsız Etmeyin Kipi
Bu kip, geçerli görevinize odaklanmanızı sağlamak için tüm görsel ve çoğu sesli bildirimleri devre dışı bırakır. Bu bölümdeki ayarlar, ’nın hangi durumlarda kendiliğinden rahatsız etmeyin kipini etkinleştireceğini belirlemenize izin verir.
Ekranlar yansıtıldığında 	Örneğin bir sunum sırasında ekranlarınızı yansıttığınızda, rahatsız etmeyin kipini kendiliğinden etkinleştirin.
Ekran paylaşımı sırasında 	Örneğin bir çevrimiçi ders sırasında ekranınızı paylaştığınızda, rahatsız etmeyin kipini kendiliğinden etkinleştirin.
Bir tam ekran uygulama odaktayken etkinleştir 	Tam ekran bir uygulama kullanırken Rahatsız Etmeyin kipini kendiliğinden etkinleştirin; örneğin bir video izlerken.
Kritik bildirimleri göster 	Pilinizin bitmek üzere olması gibi kritik bildirimlerin rahatsız etmeyin kipindeyken bile gösterilip gösterilmeyeceği.
Şununla aç/kapat: 	Rahatsız etmeyin kipini istediğiniz zaman etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için kullanabileceğiniz global bir kısayol.

Süzgeçler
Kritik bildirimler: Her zaman üstte 	Pilinizin bitmek üzere olması gibi kritik bildirimleri her zaman üstte tutun. Bu, tam ekran video izlerken veya sunum yaparken de görünür olmalarını sağlar.
Normal bildirimler: Her zaman üstte 	İletiler gibi normal bildirimleri her zaman üstte tutun. Bu, tam ekran video izlerken veya sunum yaparken de görünür olmalarını sağlar.
Düşük öncelikli bildirimler: Açılır pencere göster ve Geçmişte göster 	Ortam oynatıcınızdaki değişiklikleri izlemek gibi düşük öncelikli bildirimlerin sırasıyla açılır pencere olarak mı yoksa geçmişte mi gösterileceği.

Davranış
Açılır pencere: Bildirim simgesi yakınında 	Panelinizde bildirim simgenizin bulunduğu yere yakın bildirim açılır pencereleri gösterin.
Özel… 	Bildirim açılır pencerelerinin konumlandırılacağı sabit bir ekran köşesi seçmenizi sağlar.
Şundan sonra gizle: 	Bildirim açılır penceresi kaç saniye sonra kendiliğinden kaybolur. 1–120 saniye arasında herhangi bir seçim yapabilirsiniz.

Uygulama İlerlemesi ve Rozetler

Uygulama ilerlemesi
Bu bölümdeki seçenekler, bir dosyanın kopyalanması veya indirilmesi gibi uygulama ilerlemesinin nasıl sunulacağını denetler.
Görev yöneticisinde göster 	İlerlemeye göre paneldeki pencereyi renklendirin.
Bildirimlerde göster 	İlerleme sırasında bir bildirim açılır penceresi gösterin.
İlerleme sırasında açılır pencereyi açık tut 	Açılır pencerenin tüm ilerleme süresi boyunca görünür kalması mı yoksa kendiliğinden gizlenmesi mi gerektiği. Görev bittiğinde veya başarısız olduğunda her zaman yeniden gösterilecektir.

Bildirim rozetleri
Görev yöneticisinde göster 	Uygulamaların panelde okunmayan ileti sayısı gibi rozetleri göstermesine izin verin.

Uygulama Ayarları
Listenin sonundaki Yapılandır… düğmesine tıklamak, uygulama ve hizmet bazında bildirim davranışını yapılandırmanıza izin veren uygulama ayarları sayfasını açar.
Uygulamalar veya Sistem Hizmetleri kategorisinden bir giriş seçmek için soldaki kenar çubuğunu kullanın.
Genel uyarı açılır pencerelerinin yanı sıra başlatma ve kapatma sesleri Plasma Çalışma Alanı hizmetinin altında bulunur.
Kabuk betikleri gibi uygun tanımlama sağlamayan uygulamalar, Diğer Uygulamalar girişi kullanılarak yapılandırılabilir.
Açılır pencereleri göster 	Bu uygulamanın açılır bildirimler gösterip gösteremeyeceği.
Rahatsız Etmeyin kipinde göster 	Bu uygulamanın, rahatsız etmeyin kipindeyken bile açılır pencere bildirimleri gösterip gösteremeyeceği.
Geçmişte göster 	Bu uygulamanın bildirimlerinin bildirim geçmişinde tutulup tutulmayacağı.
Bildirim rozetlerini göster 	Bu uygulamanın panelde okunmayan ileti sayısı gibi rozetler gösterip gösteremeyeceği.
Olayları Yapılandır… 	 uygulamaları için ayrıca her bildirimi ayrı ayrı yapılandırabilirsiniz.