Güç Yönetimi

Güç Yönetimi
Bu ayar modülü, PowerDevil olarak da bilinen ’nın güç yönetimi hizmetini yapılandırır. Enerji tasarrufu ile sisteminizin yeteneklerinden tam olarak yararlanma arasında denge kurmanıza olanak tanır. Güç yönetimi hizmeti masaüstünüze tümleşiktir ve donanımınızla etkileşime girebilir.
Modülün ana sayfasında, enerji tasarrufuna yardımcı olabilecek ve yalnızca sisteminiz tarafından desteklenen ayarlar gösterilir. Pille çalışan sistemlerde bu sayfa, Fişe Takılıyken, Pille Çalışırken ve Düşük Pille Çalışırken güç durumları için üç adet sekmede üç farklı ayar sayfası gösterir.
Güç Yönetimi Ayarları
Güç Yönetimi Ayarları
Güç Yönetimi Ayarları

Oturumu Askıya Al
Sistemin uyku kipine geçmesini, kapanmasını veya normal masaüstü oturumunuzu başka şekillerde duraklatmasını beklediğiniz yaygın durumlar vardır. Bu bölüm, sisteminizin bu durumlarda tam olarak nasıl davranacağını tanımlamanıza olanak tanır.
Bir şey yapma 	 Hiçbir şey olmamış gibi masaüstü oturumunuzu kullanmayı sürdürün.
Uyut 	 Güç tasarrufu yapın ve hızlı uyanın. Birçok donanım bileşeni, sistemi tamamen kapatmadan güç tasarrufu kipine girer. Güç kaynağı kesintiye uğradığında (örneğin pil tamamen boşaldığında) kaydedilmemiş veriler kaybolur. Uyku kipinde elde edilen güç tasarrufu derecesi, sistem üreticisi tarafından sağlanan donanım ve donanım yazılımına bağlıdır.
Modül, “Uyku” etkinleştirildiğinde girilecek tam uyku kipini seçmek için ek bir açılır menü ayarı sağlar:
Bekleme kipi 	 Geçerli masaüstü oturumunu belleğe kaydedin. Bu geleneksel uyku kipi, hızlı bir şekilde uyku kipine geçer ve hızlı bir şekilde uyanır. Pille çalışan sistemler genellikle bu durumda bir gün ile 1–2 hafta arasında dayanacak şekilde tasarlanmıştır. “Belleği kullanarak askıya al” olarak da bilinir.
Hibrit uyku 	 Geçerli masaüstü oturumunu hem belleğe hem de SSD veya sabit disk gibi bir depolama sürücüsüne kaydedin. Uyanma, bekleme kipi kadar hızlıdır; ancak uyku kipindeyken elektrik kesilse bile kaydedilmemiş veriler korunur. Olumsuz yanı ise bu uyku kipinin depolama sürücünüze en fazla yükü bindirmesidir; bu da ömrünü kısaltır ve sistemin bekleme kipine kıyasla uyku kipine geçmesi daha uzun sürer. “Hibrit askıya alma” olarak da bilinir.
Bekleme kipine al, sonra derin uykuya geçir 	 Başlangıçta bekleme kipine geçin, ardından bir süre hareketsiz kaldıktan sonra derin uyku kipine geçin. Sistem yalnızca bir süre uyku kipinde kalırsa bu uyku kipi, normal bekleme kipinin hızlı uyanma sürelerini ve depolama sürücüsü ömrünün uzun olmasını sağlar. Sistem daha uzun süre hareketsiz kalırsa derin uyku kipi güç tüketimini daha da azaltır ve kaydedilmemiş verilerin kaybolmamasını sağlar. Derin uyku kipine kadar geçen süre, düşük düzeyli sistem yapılandırmanız tarafından belirlenir. “Askıya al, sonra hazırda beklet” olarak da bilinir.
Derin uykuya geçir 	 Geçerli masaüstü oturumunu depolama sürücünüze kaydedin ve kapatın. Derin uyku kipine geçmek ve oturumu geri yüklemek, bekleme kipindeki uyku kipinden daha uzun sürer; ancak güç kaynağı kesintiye uğrasa bile kaydedilmemiş veriler kaybolmaz. Derin uyku kipi, depolama sürücünüz sistem belleğinizin içeriğini depolayacak kadar büyük bir takas bölümüyle ayarlandığı sürece farklı donanım türlerinde yaygın olarak desteklenir. “Diski kullanarak askıya al” olarak da bilinir.
Kapat 	 Masaüstü oturumunuzdan ve diğer tüm açık oturumlardan çıkış yapın, ardından sistemi kapatın. Açık uygulamalar, kapatılmadan önce kaydedilmemiş verilerin kaydedilmesini isteyecektir. Gelecekteki oturumlar için uygulama durumu yalnızca uygulamanın desteklediği ölçüde geri yüklenir.
Ekranı kilitle 	 Güç tüketimini azaltmadan ekranı kilitleyin. Ekranı kilitlerken aynı zamanda güç tasarrufu yapmak için “Uyut” veya “Derin uykuya geçir” seçeneğini belirleyin ve Ekran Kilidi ayarları modülünde uyku kipinden çıktıktan sonra kilitlemenin etkinleştirildiğinden emin olun. Ekran Kilidi modülünün, belirli bir süre hareketsiz kaldıktan sonra kilitleme için ayrı bir ayar sunduğunu ve bu ayarın yalnızca güç düğmesi veya dizüstü bilgisayar kapağı eylemi olarak kullanılabildiğini unutmayın.
Oturumu kapat ekranını göster 	 Uyku, derin uyku, kapatma veya oturum kapatma seçeneklerinin bulunduğu bir iletişim kutusu görüntülenir. Bu seçenek yalnızca sistemin fiziksel güç düğmesine basıldığında kullanılabilir.
Ekranı kapat 	 Ekranı karartın ve ekran arka ışığını kapatın. “Görüntü ve Parlaklık” bölümünde, “Oturumu Askıya Al” ile yapılandırılan hareketsizlik eyleminden bağımsız olarak, ekranı kapatmak için kendi ayarı bulunur.

Görüntü ve Parlaklık
Dizüstü bilgisayar ekranları ve klavye arka ışıkları, normalde kullanılmayan bir dizüstü bilgisayarın güç tüketiminin büyük bir kısmını oluşturur. Büyük monitörler genellikle ekranı da içerilmek üzere tüm dizüstü bilgisayardan daha fazla güç çeker. Bazı ekran türleri, kullanım şekline bağlı olarak yanma veya piksel sıkışmasına karşı hassastır. Tüm bu nedenlerden dolayı, gereksinim duyulmadığında parlaklığı azaltmak veya ekranları ve arka ışıkları tamamen kapatmak yararlı olabilir.
Ekran parlaklığını değiştir / Klavye parlaklığını değiştir 	 Fişe Takılıyken, Pille Çalışırken ve Düşük Pille Çalışırken güç durumları arasında geçiş yaparken ayarlanacak bir parlaklık düzeyi ayarlayın.
Ekran ve klavye parlaklığı, Parlaklık ve Renk uygulamacığı ve klavye kısayolları aracılığıyla anında değiştirilebilir. Parlaklığı anında değiştirmek, bu modüldeki ayarları etkilemez. Bu ayar modülünde herhangi bir parlaklık seviyesi ayarlanmamışsa güç durumları arasında geçiş yaparken parlaklık aynı kalır.
Kendiliğinden karart 	 Belirli bir süre hareketsiz kaldıktan sonra ekran parlaklığını azaltın. Kullanıcı yeniden hareket ettiğinde, ekran önceki parlaklık düzeyine geri döner.
Ekranı kapat 	 Belirli bir süre hareketsiz kaldıktan sonra ekran kararır ve arka plan ışığı kapanır. Kullanıcı yeniden hareket ettiğinde ekran yeniden açılır. Ekran kilidi etkin olduğunda daha kısa bir bekleme süresi ayarlanabilir.

Diğer Ayarlar
Şu güç profiline geç 	 Fişe Takılıyken, Pille Çalışırken ve Düşük Pille Çalışırken güç durumları arasında geçiş yaparken ayarlanacak sistem başarımı karakteristiklerini tanımlayın. Güç Tasarrufu, Dengeli ve Başarım gibi güç profilleri, sisteminizin üreteceği ısıyı ve fan gürültüsünü de etkileyen başarım/güç tüketimi oranını ayarlamanıza yardımcı olacaktır.
Güç profilleri, Güç ve Pil uygulamacığı ve klavye kısayolları aracılığıyla anında değiştirilebilir. Güç profillerini anında değiştirmek, bu modüldeki ayarları etkilemez. Bu ayar modülünde herhangi bir parlaklık düzeyi ayarlanmamışsa, güç durumları arasında geçiş yaparken parlaklık aynı kalır.
Betik Çalıştır 	 Fişe Takılıyken, Pille Çalışırken ve Düşük Pille Çalışırken güç durumları arasında geçiş yaparken veya belirli bir süre hareketsiz kaldıktan sonra çalıştırılacak özel bir betik yapılandırın.

Gelişmiş Güç Ayarları
Gelişmiş Güç Ayarları
Gelişmiş Güç Ayarları
Gelişmiş Güç Ayarları
Ayarlar modülünün ana sayfasının köşesindeki düğmeye basarak bu sayfayı açın.
Pil Düzeyleri 	 Bu ayarlar yalnızca pille çalışan sistemlerde görüntülenir.
Düşük düzey 	 Bu oranın altında pil şarjı düşük kabul edilir. Sistem fişe takılı değilse Pille Çalışırken yerine Düşük Pille Çalışırken profilindeki ayarlar kullanılır.
Kritik düzey 	 Bu oranın altında kalan pil şarjı kritik düzeyde kabul edilecektir.
Kritik düzeyde 	 Pil şarjı kritik düzeye ulaştığında gerçekleştirilecek eylemi tanımlayın.
Çevre birimleri 	 Bu oranın altında kalan çevre birimlerinin ve kablosuz farelerin pil şarjı düşük kabul edilecektir.
Şarj Sınırı 	 Bu ayarlar yalnızca sistem, pili için şarj sınırlarını destekliyorsa görüntülenir.
Pili düzenli olarak yüzde yüze yakın şarj etmek veya yüzde sıfıra yakın tamamen boşaltmak, pilin daha hızlı bozulmasına neden olabilir. En yüksek pil şarjını sınırlayarak pilinizin ömrünü uzatabilirsiniz.
Farklı kaynaklar, lityum iyon piller için farklı şarj düzeyleri önermektedir. Geçerli araştırmalardaki genel kanı, pilinizin kapasitesini yıllar boyunca korumak için %25–%75 aralığında tutmanın ideal olduğu yönündedir. %15–%85 aralığı, daha geniş aralıklara kıyasla pil ömrünü önemli ölçüde artırır.
Pil ömrünün, şarj ve deşarj döngülerinin sayısından çok, zaman içindeki şarj düzeylerinden etkilendiğini unutmayın.
Şu düzeyde şarjı durdur 	 Pilinizin üst şarj sınırı. Bu düzeye ulaşıldığında, pil tamamen şarj olmuş sayılır ve sistem daha fazla şarj etmez.
Şu düzeyin altında şarj etmeye başla 	 Alt şarj sınırı. Pil bu düzeyin üzerine çıktığında, sistem yeniden şarj etmeye başlar. Bu, üst sınırdan biraz daha düşük veya pil şarjı sabit kalırken güç çekmeyi sürdürmek için aynı yüzdede olabilir.
Bazı sistemler, ayarlara uyulması için güç kablosunun çıkarılıp yeniden takılmasını gerektirir. Bazı sistemler, kapalıyken şarj limitlerini kaydetmez. Olası sınırlamalara dikkat edin.

PowerDevil Çalıştırıcısı
PowerDevil, aracılığıyla elle denetlenebilir (F2). Bu; profil, parlaklık, güç profili ve daha fazlasını değiştirmeyi çok daha kolay ve hızlı hale getirir. Çalıştırıcı, işlevlerine erişmek için girebileceğiniz çeşitli anahtar sözcüklere sahiptir.

Çalıştırıcı Anahtar Sözcükleri
İşte PowerDevil ile ilgili eylemleri gerçekleştirmek için ’a girebileceğiniz anahtar sözcüklerin bir listesi.
güç profili 	 Bu anahtar sözcüğü kullanarak elle bir güç profili seçebilirsiniz. Geçerli tüm profiller eşleşmeleri şeklinde gösterilecektir.
ekran parlaklığı veya ekranı karart 	 Ekran parlaklığını bu anahtar sözcük aracılığıyla denetleyebilirsiniz. Bu formda, ortak güç eylemlerini çalıştırmanıza olanak tanıyan bazı eşleşmeleri gösterilecektir. Anahtar sözcükten sonra bir değer girerseniz (örneğin, ekran parlaklığı 50), parlaklık bu değere ayarlanacaktır.
askıya al, uyut, derin uyku, belleğe veya diske 	 Bu anahtar sözcükler aracılığıyla bilgisayarınızı düşük güç kipine ayarlayabilirsiniz. Kullanılabilir yöntemler eşleşmeleri olarak gösterilecektir.