Uygulama Geçici Çözümleri
Yanlış davranan uygulamalar için geçici çözümleri aşağıda bulabilirsiniz.
Kuralları oluşturma konusunda bilginiz yoksa yeni kuralınızı temellendirmek için bu ayrıntılı örneğe bakın.

Tam Ekran Yeniden Boyutlandırma Hatası
ve gVim, büyütüldüğünde (tam ekran kipi) ve belirli koşullar altında pencere yeniden boyutlandırma sorunlarıyla karşılaşabilir — bkz. Emacs window resizes…. Bir Kuralı, soruna geçici bir çözüm getiriyor.
Bir penceresinin açık olduğunu varsayarsak:
Pencere Özelliklerini Algıla’yı kullanın ve penceresini seçin. Yalnızca birincil sınıf adına göre eşleştirin, bu nedenle onay kutularını işaretlemeyin — ek bilgi için pencere eşleştirme bölümüne bakın.
Önceki pencerede Tamam’a tıklandığında Pencere Eşleştirme sekmesindeki sonuçlar geri doldurulur. Açıklama metin kutusuna anlamlı bir metin girin:
Geometry kısıtlamalarına uy özniteliğini, yok saymak için onu kapalı yaparak (Hayır) ve Zorla parametresini seçerek etkinleştirin:
Kuralın girişini tamamlamak için tıklayın.