http / https
, HyperText Transfer Protocol (Hiper Metin Aktarım Protokolü) kalıbının kısaltmasıdır.
http KIO işçisi, tüm uygulamaları tarafından (web) sunucularına yapılan bağlantıları işlemek için kullanılır. En yaygın kullanımı, web tarayıcısında web sayfalarını görüntülemektir.
’da https KIO işçisini, ona bir ; örneğin, https://www.kde.org vererek kullanabilirsiniz.
https, http’nin bir SSL/TLS akışında kapsüllenmiş halidir.
SSL, internet üzerinden iletişim gizliliği sağlayan bir güvenlik protokolü olan Güvenli Yuva Katmanı protokolüdür. Protokol, istemci/sunucu uygulamalarının gizli dinleme, kurcalama veya ileti sahteciliğini önlemek üzere tasarlanmış bir biçimde iletişim kurmasını sağlar.
TLS, Aktarım Katmanı Güvenliği anlamına gelir.