数位板 Plasma 小部件
数位板小工具用于随时切换可用配置方案。你也可以用它来更改数位板旋转方向、切换压感笔/橡皮擦的绝对/相对模式等，此类设置不受当前配置方案的影响。
添加这个 plasmoid 对于这个模块的工作并不是必需的。当 数位板守护进程检测到数位板时，即使这个 plasmoid 并没有被使用，默认配置方案也会被激活。这个 plasmoid 只是一个视觉上的辅助程序，帮助你更容易地在配置方案之间切换。